main
[ELANTECH タッチパッドの機能概要]

ELANTECH タッチパッドは EPad として登録されています。 ユーザーが選択できる、通常のマウスプロパティがあります。

さらにELANTECH タッチパッドには、標準マウス機能に加え、次のようなユニークな機能があります。ロックスイッチ機能、Multiple fingers 機能など。また、これらの機能の中には、必要に応じて、ユーザーがカスタマイズできる機能があります。

タッチパッドの主な機能の 1 つをご紹介します。Multiple fingers 機能を使用すると、ユーザーはタッチパッドをタップすることで、機能を切り替えることができます。例:フィンガー 1 に左マウスボタン、フィンガー 2 として中マウスボタン、フィンガー 3 に右マウスボタンを割り振ります。

以下にELANTECH タッチパッドの機能を記述します。

タッチパッドを使用してスクリーンをスクロールする

各ボタンに各種機能を割り当てる

初期設定機能を選択する

ユーザー実行プログラムを登録する

ロックスイッチに各種機能を割り当てる

初期設定機能を選択する

ユーザー指定機能

ユーザー実行プログラムを登録する

機能を削除する

タッチパッドに機能を割り当てる

初期機能を設定する

ユーザー実行プログラムを登録する

タッチパッド上でタップする回数に応じて各種機能を割り当てる

タップの練習を行う

現在の設定概要

Smart Edge 機能

タッピング機能

タップアンドドラッグロック機能

スクロールスピードの調整

スクロール領域の調整

ダブルクリックスピードの調整

Windows タスクバー上にあるアイコンの表示

ポインターオプションのプログラミング


[タッチパッドを使用してスクリーンをスクロールする]

ELANTECH タッチパッドでは、タッチパッドの右端、または底部にある、スライダーをスクロールさせることによって、画面を垂直方向、または水平方向へスクロールさせることができます。この機能はスクロール制御タブによって、使用/使用停止することが可能です。

図に示されているように、タッチパッドの右端のスライダーは垂直方向に、底部のスライダーは水平方向にそれぞれ対応しています。垂直、水平方向のスクロールを制御するアクティブ領域は、独立して設定することも可能ですし、連動させることもできます。

<垂直スクロール>

使用可能にする (V) チェックボックスをクリックして、制御を使用可能にします。使用可能に設定すると、タッチパッド右端のスライダーを垂直方向に移動させることで、垂直方向にスクロールさせることができるようになります。

<水平スクロール> (この制御は、水平スクロールが使用可能になっている場合のみ使用可能にすることができます。

使用可能にする (H) チェックボックスをクリックして、制御を使用可能にします。使用可能に設定するとタッチパッド底部のスライダーを水平方向に移動させることで、水平方向にスクロールさせることができるようになります。

スクロールスピード設定ボタンをクリックして、タッチパッドのスクロールスピードを調整します。

設定を終了する前に適用ボタンをクリックして設定を保存します。


[スクロール領域の調整]

スクロール領域のサイズは、スクロールパネルのスライダーバーをクリックすることで調整できます。

スクロール領域は、以下の方法にて調整可能です。:

1. スクロール領域を調整するためにスライダーを移動させる。

スライダーを左に移動すると、スクロール領域は縮小し、スライダーを右方向に動かすと、スクロール領域が拡大します。

2. 適用ボタンをクリックする。

新しい設定を保存するために、適用ボタンをクリックします。


[各ボタンに各種機能を割り当てる]

デフォルトでは、以下の機能がタッチパッド下部のボタンにインストールされています。

左ボタン (1) または左ボタンをクリックすることで、機能のクリック/選択を行います。

中ボタン (2) または、1 と 3 のボタンを同時にクリックすることで、スクロール機能になります。

右ボタン (3) または、右ボタンをクリックすることで、コンテキストメニューの表示を行います。

ボタンコントロールパネルでは、初期設定機能およびアプリケーションプログラムの両方を各ボタンに割り当てることが可能です。


[初期設定機能を選択する]

使用したい機能を確認する、またはクイックセットアップパネルからデフォルト機能にリセットします。


[実行機能を割り当てる]

アプリケーションプログラムを各々のボタンに割り当てることができます。

1.	実行機能を選択すると、実行ボタンが下のリストボックスに表示されます。

2.	このボタンをクリックすると様々なファイルをブラウズすることができます。使用したいファイルを選択してこの設定を保存するためにダイアログを開くをクリックします。終了する前に、適用ボタンをクリックして、設定を保存します。


[ロックスイッチに各種機能を割り当てる]

ロックスイッチ機能の割り当て、変更を行うボタンパネルのロックスイッチ設定ボタンをクリックします。

デフォルトボタンをクリックするとボタンパネルをデフォルト設定にリセットします。


[初期設定機能を選択する]

7 個の初期設定機能 (Hot-Key、インターネット、なし、ページスクロール、スクロール、ウィンドウ、ズーム) があらかじめ割り当てられています。設定変更を行う機能を選択し、OK ボタンをクリックして、終了します。


[ユーザー指定機能]

初期設定以外でも、ユーザーは ELANTECH タッチパッドの設定をカスタマイズすることができます。

1.	タッチパッドコントロールパネルでボタンを選択します。左、中央、右の各スイッチにそれぞれの機能を割り当てるため、3 つのスイッチボックスが表示されます。

2.	各スイッチボックスで、下向き矢印をクリックし、設定する機能を選択します。18 個のサブ機能 (コンテキストメニュー、インターネットの戻るボタン、インターネットの進むボタン、拡大メガネ、最大化、中ボタン、最小化ボタン、なし、ページアップ、ページダウン、実行、上スクロール、下スクロール、左スクロール、右スクロール、スタートメニュー、ズームイン、ズームアウト) がそれぞれのスイッチに割り当てられています。

3.	スイッチに設定したい機能を選択し、保存をクリックして、新しい設定を保存します。適用ボタンをクリックして、直前のパネルに戻ります。


[実行機能を割り当てる]

アプリケーションプログラムを各々のロックスイッチに割り当てることができます。

1.	ボタンパネルのロックスイッチ設定ボックスで Hot-Key を選択します。次に実行ボタンが表示されます。

2.	オープンダイアログから設定するプログラムを選択します。

3.	新しい設定を保存するために、OK ボタンをクリックします。

4.	適用ボタンをクリックして、直前のパネルに戻ります。


[削除機能]

ユーザー指定機能を削除します。

1.	削除したい機能を選択します。

2.	削除をクリックし、確認メッセージボックスで OK ボタンをクリックします。

3.	設定はリストボックスから永久に削除されます。

4.	適用ボタンをクリックして、直前のパネルに戻ります。

(注意)

ユーザー指定設定のみ削除することができます。


[タッチパッドコーナーに各種機能を割り当てる]

スクロールや、プログラム実行などの個々の機能は、コーナータップ機能パネルを用いて、タッチパッドの各コーナーに割り当てることができます。

<使用可能にする>

アクティブにするサポートの使用可能にするチェックボックスをクリックします。

各コーナーへの各種機能の割り当て手順は、ボタンパネルでの記述と同様です。


[初期設定機能を選択する]

関連パネルの機能を選択します。


[実行機能を割り当てる]

1.	実行を選択すると、関連パネルに実行ボタンが表示されます。

2.	ボタンをクリックします。ユーザーは、様々なファイルをブラウズすることができます。

3.	オープンするファイルを選択し、オープンダイアログをクリックして、ファイルをオープンします。

4.	適用ボタンをクリックして、直前のパネルに戻ります。


[タッチパッド上でタップする回数に応じて各種機能を割り当てる]

各ボタンに割り振られた機能は、タッチパッドからアクセスすることができます。タッチパッドコントロールタブを選択すると、各ボタン番号に割り当てられた各種機能と、それに関連するフィンガータッピングの番号が表示されます。

1 から 3 までの各フィンガータッピングを練習するための領域もあります。

フィンガータッピングの回数と、各ボタンの関係は以下の通りです。

フィンガータッピング回数	ボタンに割り当てられた機能	初期設定
1	左ボタン (1) 左マウスボタンと同等	クリック/選択
2	中ボタン (2) (同時にボタン 1 と 3 をクリック) 中マウスボタンと同等	スクロール
3	右ボタン(3) 右マウスボタンと同等	コンテキスト表示

クリック/選択機能が右マウスボタンに割り当てられている場合、各種設定は自動的に左利きユーザー用に割り当てられます。

以下は左利きユーザー用のフィンガー番号と、ボタン、機能の関係を説明しています。

フィンガータッピング回数	ボタンに割り当てられた機能	初期設定
1	左ボタン (1) 左マウスボタンと同等	コンテキスト表示
2	中ボタン (2) (同時にボタン 1 と 3 をクリック) 中マウスボタンと同等	スクロール
3	右ボタン(3) 右マウスボタンと同等	クリック/選択


[タッピングの練習]

タッチパッドパネルのテスト領域でタッピングの練習を行うことができます。

1.	テストを開始するには、テストの開始ボタンをクリックしてください。

2.	テスト領域内にマウスポインターを動かし、1 本、2 本、または 3 本の指で同時にタッピングを開始します。フィンガータッピング回数により、パネル内のイメージが変わります。

3.	テスト終了をクリックしてテストを終了します。

(注意)

テスト実行時に、他のパネルタブが選択されている状態で、テストが続行されると、テストは停止し、制御ボタンは、テスト開始状態にリセットします。


[現在の設定概要]

すべてのコントロール設定はクイック設定パネルで確認することができます。現在の設定概要は、クイック設定パネル内のデバイス設定をクリックすると呼び出すことができます。

このセクションでは各ボタンで使用できる各種機能、またツリー形式で表示されたタッチパッドによって、各種機能が工場出荷時の状態であるか、ユーザー設定により上書きされているかを示します。

初期設定は通常形式の赤いチェックマーク ( V ) にて表示されます。マークされていないチェックボックスをダブルクリックすると工場出荷状態にリセットされます。

以下は使用可能な設定のリストです。

"項目の一覧"

ポインターオプション

ポインタースピード

ポインター加速度

ボタン設定をデフォルトとして保存

ボタン

スイッチ定義

ロックスイッチ定義

ダブルクリックスピード

タッチパッドオプション

Smart Edges

タッピング

ダイナミック解像度

スクロール

スクロールとスクロールスピード

スクロール移動域

コーナータップ機能

コーナータップ機能を使用可能/使用不可能にする


[Smart Edge 機能 ]

Smart Edge 機能により、ユーザーがタッチパッドを指でタップしたり、タッチパッドの端にドラッグするとスクリーンは自動的にスクロールします。この機能を選択状態にあるアイコンまたはウィンドウとともに使用すると、そのアイコンまたはウィンドウは、画面の端を持続的に移動します。

この機能はタッチパッドオプションパネルから使用可能にすることができます。

<使用可能にする>

選択を切り替えるこの機能が使用可能になっていると、左のイメージがハイライトされた状態になります。

<カーソルは過去のタッチパッド Edges 機能を継続>

1.	常時:Smart Edges 機能は、常に使用可能に設定。

これは、L と Alt キーを同時に押すことで選択することもできます。

2.	ドラッグ時のみ:機能はアイコンやウィンドウの選択時、およびドラッグ時にのみ、使用可能になります。

これは、O および Alt キーを同時に押すことで選択することもできます。

<カーソル Edge スピード>

カーソルまたはドラッグスピードはこの機能により調整することができます。


[タッピング ]

タッピング機能は、タッチパッドオプションパネルで使用可能、使用停止を制御することができます。

1.	使用可能: タッピング機能を使用可能/使用不可にします。

2.	入力時は使用不可: タッピング機能は入力時使用不可に設定されます。この機能は、入力時に発生するタッチパッドがタップされるなどの、カーソルの不必要な動きを回避する場合に便利です。この機能は、タッピング機能が使用可能になっている場合に選択することができます。


[タップアンドドラッグロック機能 ]

この機能はドラッグがアクティブになっている期間を定義します。この機能はタッチパッドオプションパネルで使用可能/使用不可能の両方に設定することができます。

<使用可能にする>

選択を切り替えるこの機能が使用可能になっていると、左のイメージがハイライトされた状態になります。

次の 2 つの追加機能は、その機能が使用可能になっている場合に設定できます。

1.	タップしてリリース:これはタッチパッドを再度タップすることでドラッグ状態を開放します。

2.	一定時間経過後にリリース: あらかじめ選択しておいた時間が経過した後、自動的にドラッグ状態を開放します。

<待機>

ドラッグ状態を自動的に開放する時間を調整します。待機時間は、一定時間経過後にリリースが選択されている場合にのみ、変更が可能です。


[タッチパッド感度の調整]

この機能はオプションです。 (この機能は本バージョンにはありません。) この機能が実装されている場合は、タッチパッド感度をこの機能で調整することができます。


[スクロールスピードの調整]

スクロールスピードは、スクロールパネルから調整することができます。スクロールは適切なチェックボックスをクリックすることで、垂直方向、水平方向または、その両方で使用可能にすることができます。

スクロールスピードを変更するには、スクロールスピード設定ボタンをクリックしてください。

速度は、以下の方法にて調整可能です。:

1. スクロールスピードを調整するためにスライダーを移動させる。

スライダーを左方向に動かすと、スクロールスピードは遅くなり、スライダーを右方向に動かすと、スピードが速くなります。

2. OK ボタンをクリックします。

設定を入力した後、 適用ボタンをクリックします。


[ダブルクリックスピードの調整]

ダブルクリックスピードは、ボタンパネルから調整することができます。新しいスピードをテストするためのテスト領域が設けられています。イメージをダブルクリックしてテストを開始します。終了するには、再度ダブルクリックするのみです。

スピードを初期設定に戻す場合は、デフォルトボタンを使用します。


[Windows タスクバー上にあるアイコンの表示]

タッチパッド (またはプログラム) アイコンは、他パネルのタスクバーでアイコンを表示を使用可能にすることで、アイコンの表示/非表示を制御できます。

表示中にアイコンをダブルクリックすると、タッチパッドコントロールパネルが表示されます。


[ポインターオプションのプログラミング]

ポインター操作を設定します。

<ポインタースピード>

マウスポインターのスピードを調整するにはスライダーを使用します。ポインターは、遅くに設定されている場合、スクリーン上でゆっくり移動し、速くに設定される場合は、速く移動します。

<ポインター加速度>

チェックボックスをオンにすることで、コンピューターのスクリーン上でポインターが動く度合いを調整できます。

<デフォルトボタンのスナップ>

この機能が使用可能になっている状態では、新しいダイアログが表示されるたびに、マウスポインターは常にデフォルトボタンの上にあります。


Main2
[タッチパッド情報詳細]

正常にインストールされると、タッチパッドコントロールパネルは、タスクバーアイコンをダブルクリックするか、コントロールパネルの下のマウスコントロールプログラムを実行することで呼び出すことが可能です。

最新情報およびドライバーダウンロード情報は、下記 ELANTECH Web サイトをご参照ください。 http://www.elantech.com.twご利用いただきまことにありがとうございます。


Main3
[ハンドライティング機能]

このアプリケーションは KTP3 ドライバーでコンパイルされています。この機能ダイアグラムはハンドライティング機能が一度アクティブになると、タッチパッドが絶対モードに切り替わることを示しています。

ハンドライティング機能はオプション項目です。

<ハンドライティング機能アクティブ>

ハンドライティング AP 機能が実行されると、ユーザーは ELANTECH タッチパッド上で文字を書いて入力することができます。

<マウスプロパティーへの切り替え>

ユーザーはハンドライティング機能 (絶対モード)とマウス機能 (関連モード) の両方を、キーボード上のファンクションキーを使用することで切り替えることができます。

<ハンドライティング機能週終了>

ハンドライティング機能がシャットダウンされるとすぐに、タッチパッドはマウス機能に戻ります。


[マウスコントロールパネル]

マウスコントロールパネルはタッチパッドコントロールパネルと呼ばれる場合があります。タッチパッドが正常にインストールされた後、マウス機能 (タッチパッド) 操作を Windows システム上で改善するために追加されます。

<メソッド 1>

アニメーションアイコン または Windows タスクバー上の (タッチパッドアイコン) をダブルクリックします。

<メソッド 2>

ウィンドウタスクバーで [開始] ボタンをクリックします。

設定 -> コントロールパネルをクリックして、コントロールパネルウィンドウを起動します。

マウスアプリケーションをダブルクリックします。

<メソッド 3>

デスクトップの My computer アイコンをダブルクリックします。

My Computer にあるコントロールパネルアイコンをダブルクリックします。

マウスアイコンをダブルクリックします。


クイック設定プロパティー

[クイック設定]

このパネルはタッチパッドとボタンに割り当てられた各種機能を表示します。

<ボタン構成>

ボタン付きタッチパッドのイメージはクイック設定パネルに表示されています。

ロックスイッチイメージをクリックするとロックスイッチ構成画面を起動します。これにより現在割り当てられている機能が表示されます。

ボタンコントロールパネルをクリックすることで、各種機能を変更することができます。

<デバイス設定>

デバイス設定ボタンをクリックすると、デバイス設定画面が起動します。すべての現在の構成がツリー形式で表示されます。

また、画面は V および Alt キーを同時に押すことで、表示させることもできます。


[ロックスイッチ構成]

この画面では各ロックスイッチにデザインされた機能を表示しています。ボタンコントロールパネルの下にあるロックスイッチ設定をクリックすると、スイッチに割り当てられた機能を変更することができます。


[デバイス設定]

この画面では、使用可能な機能がツリー形式で表示されています。

ツリーは、親項目のとなりにあるプラスボタン (+) またはマイナスボタン (-) をクリックすることで、子項目を表示/非表示することができます。

このパネルでユーザーは、タッチパッドの設定を確認したり、すべてのまたは個別の設定を初期 (デフォルト) 状態に戻すことができます。

シンボル V は、初期設定を表示するため、赤いチェックボックスで示されます。

****ユーザーはこのパネルを使用してデフォルト設定を必要な設定に変更することはできません。ELANTECH ドライバの場合、ユーザーは他のパネルの必要な設定を用いて、デフォルト設定を変更するとができます。たとえば、ボタンパネルで以下のボタンパネルを変更することができます。

以下は使用可能な設定のリストです。

"項目の一覧"

ポインターオプション

ポインタースピード

ポインター加速度

ボタン設定をデフォルトとして保存

ボタン

スイッチ定義

ロックスイッチ定義

ダブルクリックスピード

タッチパッドオプション

Smart Edges

タッピング

ダイナミック解像度

スクロール

スクロールとスクロールスピード

スクロール移動域

コーナータップ機能

コーナータップ機能を使用可能にする

終了する前に OK をクリックして変更を保存します。


[ポインターオプション]

このパネルで、ポインターの機能を調整することができます。

設定を変更した後、適用ボタンをクリックして変更を確認します。

<ポインタースピード>

スライダーを動かして、実施の手の動きに合わせ、再度マウスポインターの関連動作を調整します。ポインターは、遅くに設定されている場合、スクリーン上でゆっくり移動し、速くに設定される場合は、速く移動します。

スピードは、キーボードの矢印キーを押すことで、設定することができます。同様に、S と Alt キーを同時に押しても設定することができます。

<ポインター加速度>

チェックボックスをオンにすることで、コンピューターのスクリーン上でポインターが動く度合いを調整できます。

コントロールは、キーボードの矢印キーを押すことで、設定することができます。同様に、S と Alt キーを同時に押しても設定することができます。

<デフォルトボタンのスナップ>

この機能が使用可能になっている状態では、新しいダイアログが表示されるたびに、マウスポインターは常にデフォルトボタンの上にあります。

N および Altキーを同時に押すことでこの設定を使用可能にすることができます。

<デフォルト>

初期設定の制御をリセットします。また、D および Alt キーの両方を同時に押しても設定をリセットすることが可能です。


ボタンプロパティー

[ボタン]

このパネルはボタン機能を設定するプロセスについて解説しています。

<スイッチ定義>

以下のメソッドを使用して、最大 19 個の別機能 (ボタン 2 には 18 個) を左ボタン (1)、中ボタン (2) (ボタン 1 と 3 を同時に押すことで代用可能)および、右ボタン (3) に割り当てることができます。

1.	ドロップダウンリストボックスから選択します。

ドロップダウンリストボックスをクリックし、以下の機能を 1 個選択します。

"クリック/選択、コンテキストメニュー、インターネットの戻るボタン、インターネットの進むボタン、拡大メガネ、最大化、中ボタン、最小化ボタン、なし、ページアップ、ページダウン、実行、上スクロール、下スクロール、左スクロール、右スクロール、スタートメニュー、ズームイン、ズームアウト。

ボタン 2 には、クリック/選択を割り当てることはできません。

2.	ホットキーと共に選択します。

ドロップダウンリストが画面上に表示されている場合、使用する機能を選択するために画面を移動するには、キーボードの矢印キー、または外付けマウスを使用してください。

実行機能を選択すると、実行ボタンが下のリストボックスに表示されます。これをクリックすると、デフォルトオープンパネルが表示されます。設定を保存するには、実行するアプリケーション、またはファイルを選択し、オープンをクリックします。

正しく選択が行われるとドロップダウンリストの下に選択したアプリケーション名が、表示されます。

<ダブルクリックスピード>

スライダー、マウスポインターか、キーボードの矢印キーのいずれかを設定したい位置まで動かして、クリックスピードを調整します。

スライダーコントロールは、S および Alt キーを同時に押すことで選択することができます。

<テスト領域>

ダブルクリックスピードをテストするには、テスト領域内でダブルクリックします。効果的なダブルクリックを検出した際、ELANTECH ロゴはアニメーションで動きます。そして次の効果的なダブルクリックが検出されると、このアニメーションは止まります。

<デフォルト>

工場出荷状態に戻すには、 デフォルトボタンをクリックするか、D および Altキーを同時に押します。

このパネルを終了する前に、適用ボタンを必ずクリックするようにしてください。


[ロックスイッチ設定]

この機能は、このボタンを通して、ロックスイッチに割り当てられます。

 7 個の初期設定機能 (Hot-Key、インターネット、なし、ページスクロール、スクロール、ウィンドウ、ズーム) があらかじめ割り当てられています。

<初期設定機能を割り当てる>

1.	ドロップダウンリストから最初の7 個の初期設定のうち 1 つを選択すると、各種機能が表示されます。

2.	OK をクリックして新しい設定を確認します。

<実行機能の割り当て>

1.	ドロップダウンリストボックスから、実行を選択すると、実行ボタンがリストボックスの近くに表示されます。これをクリックすると、デフォルトオープンパネルが表示されます。実行するアプリケーションを選択して、設定を保存するためオープンをクリックします。

正しく選択が行われるとドロップダウンリストの下に選択したアプリケーション名が表示されます。

2.	OK をクリックして、新しい設定の名前を保存し、直前のパネルに戻ります。

<機能を削除する>

ユーザー指定機能を削除します。

1.	リストボックスから削除したい機能を選択します。

2.	削除ボタンをクリックします。

3.	確認メッセージボックスで OK をクリックします。

4.	この設定はリストボックスから永久に削除されます。

5.	適用ボタンをクリックして、直前のパネルに戻ります。

(注意)

ユーザー指定設定のみ削除することができます。


[スイッチ定義の保存]

新しいユーザー設定を入力し、OK をクリックしてその設定を保存します。


タッチパッドプロパティー

[タッチパッド]

各ボタンに割り当てられた各種機能は、このタッチパッドの Multiple fingers 機能としても適用できます。タッチパッドパネルが選択されている場合は、各ボタンに割り当てられた各種機能が、このパネルに表示されます。テスト領域はフィンガータッピングのトレーニング用にも提供されています。 (1、2、3 フィンガー)

<デフォルト設定>

フィンガータッピングの回数と、各ボタンの関係は以下の通りです。

フィンガータッピング回数	ボタンに割り当てられた機能	初期設定
1	左ボタン (1) 左マウスボタンと同等	クリック/選択
2	中ボタン (2) (同時にボタン 1 と 3 をクリック) 中マウスボタンと同等	スクロール
3	右ボタン(3) 右マウスボタンと同等	コンテキスト表示

<フィンガー 定義>

クリック/選択機能は常に 1 本の指に割り当てられます。さらに 18 種類の機能が、2 本、3 本の指の組み合わせに割り当てられます。

1. ドロップダウンリストボックスから選択します。

ドロップダウンリストボックスをクリックし、以下の機能を 1 個選択します。

"コンテキストメニュー、インターネットの戻るボタン、インターネットの進むボタン、拡大メガネ、最大化、中ボタン、最小化ボタン、なし、ページアップ、ページダウン、実行、上スクロール、下スクロール、左スクロール、右スクロール、スタートメニュー、ズームイン、ズームアウト。

複数のフィンガーをクリック/選択に指定することはできません。

2. ホットキーと共に選択します。

ドロップダウンリストが画面上に表示されている場合、使用する機能を選択するために画面を移動するには、キーボードの矢印キー、または外付けマウスを使用してください。

実行機能を選択すると、実行ボタンが下のリストボックスに表示されます。これをクリックすると、デフォルトオープンパネルが表示されます。設定を保存するには、実行するアプリケーション、またはファイルを選択し、オープンをクリックします。

正しく選択が行われるとドロップダウンリストの下に選択したアプリケーション名が、表示されます。

以下は左利きユーザー用のフィンガー番号と、ボタン、機能の関係を説明しています。

<フィンガートレーニング>

テスト領域にてタッピングの練習を行うことができます。

1.	テストを開始するには、テストの開始ボタンをクリックしてください。

2.	テスト領域内にマウスポインターを動かし、1 本、2 本、または 3 本の指で同時にタッピングを開始します。このパネルのイメージは受信したタッピングの数によって異なります。

3.	テスト終了をクリックしてテストを終了します。

(注意)

テスト実行時に、他のパネルタブが選択されている状態で、テストが続行されると、テストは停止し、制御ボタンは、テスト開始状態にリセットします。


タッチパッドオプションプロパティー

[タッチパッドオプション]

このパネルで Smart Edges、タップアンドドラッグ機能などの様々な機能をカスタマイズすることができます。

<Smart Edges>

Smart Edge 機能により、ユーザーがタッチパッドを指でタップしたり、タッチパッドの端にドラッグするとスクリーンは自動的にスクロールします。この機能を選択状態にあるアイコンまたはウィンドウとともに使用すると、そのアイコンまたはウィンドウは、画面の端を持続的に移動します。

この機能は使用可能にするチェックボックスをクリックすることで切り替わります。この機能が使用可能になっていると、左のイメージがハイライトされた状態になります。

同様にコントロールは、S および Alt キーを同時に押すことで切り替わります。

<カーソルは過去のタッチパッド Edges 機能を継続>

Smart Edges が使用可能になっている場合は、以下の 2 個の追加機能も使用することができます。

1.	常時:Smart Edges 機能は、常に使用可能に設定。

これは、L と Alt キーを同時に押すことで選択することもできます。

2.	ドラッグ時のみ:機能はアイコンやウィンドウの選択時、およびドラッグ時にのみ、使用可能になります。

これは、O および Alt キーを同時に押すことで選択することもできます。

<カーソル Edge スピード>

カーソルまたはドラッグスピードはこの機能により調整することができます。

<タッピング>

1.	使用可能: このチェックボックスをクリックすると、ファンクションのタッピング機能を切り替えます。これは、E と Alt キーを同時に押すことでも呼び出すことができます。

2.	入力時は使用不可: タッピング機能は入力時使用不可に設定されます。この機能は、入力時に発生するタッチパッドがタップされるなどの、カーソルの不必要な動きを回避する場合に便利です。この機能は、タッピング機能が使用可能になっている場合に選択することができます。

これは、W と Alt キーを同時に押すことで切り替えることができます。

<ダイナミック解像度>

この機能はデフォルトでは使用不可に設定されていますが、使用可能にするチェックボックスをクリックすることで切り替えることができます。この解像度が使用可能になっている場合、解像度は移動スピードが増加するに連れて増大します。(移動スピードが 0.5 ~ 1.6 インチの場合)

<タップアンドドラッグロック>

この機能はドラッグの動作を定義します。ドラッグロックをリリースする 2 つの方法 -タップによるリリースまたは一定時間待機後にリリース

<使用可能にする>

このチェックボックスはタッピング機能を切り替えます。このチェックボックスは、E と Alt キーの両方を同時に押すことで切り替えることができます。

タップアンドドラッグロック機能が使用可能になっている場合、2 つの追加機能を選択することができます。

1.	タップしてリリース:再度タップすることでロックをリリースします。

 これは C と Alt キーの両方を同時に押すことで選択することができます。

2.	一定時間経過後にリリース:あらかじめ指定された時間が経過した後、ドラッグロックを自動的にリリースします。

これは、R と Alt キーの両方を同時に押すことで選択することができます。

<待機>

一定時間経過後にリリース設定時、待機時間を設定するにはスライダーを使用します。

<デフォルト>

初期設定の待機時間をリセットします。デフォルトボタンをクリックするか、D と Alt キーの両方を同時に押します。


スクロールプロパティー

[スクロール]

<スクロール>

タッチパッドの右端または下部に沿ってスライドさせることで、ウィンドウを垂直方向、水平方向にスクロールします。

<垂直スクロール>

使用可能にする (V) チェックボックスをクリックして、制御を使用可能にします。使用可能に設定すると、ユーザーがタッチパッドの右端を垂直方向にスライドさせた時、画面が垂直方向にスクロールします。

チェックボックスは V と Alt キーの両方を同時に押すことで、切り替えることができます。

<水平スクロール>

(この制御は、水平スクロールが使用可能になっている場合のみ使用可能にすることができます)

使用可能にする (H) チェックボックスをクリックして、制御を使用可能にします。使用可能に設定するとユーザーがタッチパッドの下部に沿ってスライダーを動かすことで、画面を水平方向にスライドさせることができます。

チェックボックスは H と Alt キーの両方を同時に押すことで、切り替えることができます。

<スクロールスピード設定>

スクロールスピード設定をクリックしてスクロールスピードを調整します。

同様にこれは、S と Alt キーを同時に押すことで起動することができます。

<スクロール領域>

垂直、水平の両スクロール領域の幅は、スライダーを水平方向に動かすことで調整することができます。スライダーが移動するに応じて、新しい幅を反映させるため、イメージがかわります。この制御は、水平スクロールか垂直スクロールのどちらかが使用可能になっている場合のみ、使用可能になります。

<デフォルト>

初期設定にリセットするには、デフォルトボタンをクリックするか、D と Alt キーの両方を同時に押します。


[スクロールスピード]

これはスクロールスピードを調整します。

<スクロールスピード>

スクロールスピードを調整するには、スライダーを水平方向に動かします。

スライダーはキーボードの矢印キーを使用して動かすこともできます。また S と Alt キーを同時に押すことでも可能です。

<デフォルト>

デフォルトボタンをクリックするか、D と Alt キーの両方を同時に押します。


コーナータップ機能プロパティー

[コーナータップ機能]

<コーナータップ機能>

この機能は、タッチパッドの四方にある各々のコーナーに割り当てることができます。

<使用可能にする>

これは、4 つのコーナーのコーナータップ機能を使用可能/使用不可にします。

このコントロールは、E と Alt キーの両方を同時に押すことで切り替えることができます。

合計 18 個の機能 (コンテキストメニュー、インターネットの戻る、インターネットの進む、拡大メガネ、最大化、中ボタン、最小化、なし、ページアップ、ページダウン、実行...、上スクロール、下スクロール、左スクロール、右スクロール、スタートメニュー、ズームイン、ズームアウト) が割り当て可能です。

実行が選択されていると、実行ボタンがリストボックスの近くに表示されます。これをクリックすることにより、システムの様々なアプリケーション (ファイル) をオープンダイアログで、ブラウズすることができます。実行するアプリケーションを選択して、設定を保存するためオープンをクリックします。

正しく選択が行われるとドロップダウンリストの下に選択したアプリケーション名が、表示されます。

<デフォルト>

デフォルト設定にリセットするには、デフォルトボタンをクリックするか、D と Alt キーの両方を同時に押します。


その他のプロパティー

[その他]

現在のタッチパッドのドライバーバージョンはここに表示されます。最新のドライバーはこのパネルを介してダウンロードすることができます。

タスクバーのタッチパッドアイコンの表示切り替えはここで行えます。


ボタン構成
*ボタン構成

異なるボタン構成のイメージ (タッチパッド、ロックスイッチ、各種ボタン) が表示されます。


デバイス設定
*デバイス設定

タッチパッドの操作に使用できる機能は、ツリー形式で表示され、どの機能がデフォルトのままであるかを表示します。

初期設定は通常形式の赤いチェックマーク ( V ) にて表示されます。マークされていないチェックボックスをダブルクリックすると工場出荷状態にリセットされます。

"項目の一覧"

ポインターオプション

ポインタースピード

ポインター加速度

ボタン設定をデフォルトとして保存

ボタン

スイッチ定義

ロックスイッチ定義

ダブルクリックスピード

タッチパッドオプション

Smart Edges

タッピング

ダイナミック解像度

スクロール

スクロールとスクロールスピード

スクロール移動域

コーナータップ機能

コーナータップ機能を使用可能にする


デフォルト
*デフォルト

初期設定の制御をリセットします。


ボタン構成(ロックスイッチ)
*ボタン構成 (ロックスイッチ)

この表示機能はロックスイッチに割り当てられています。


スイッチ定義
*スイッチ定義

これにより各種機能は、左ボタン (1)、中ボタン (2) (ボタン 1 と 3 を同時に押す) および右ボタン (3) に割り当てられます。


ダブルクリックスピード
*ダブルクリックスピード

これはダブルクリックスピードを調整します。


ロックスイッチ設定
*ロックスイッチ設定

各種機能は各々のロックスイッチに割り当てることができます。7 個のデフォルト設定があります。


スイッチ定義を保存

*スイッチ定義の保存

ロックスイッチの新しい設定を保存します。


Multiple fingers

*Multiple fingers

各々のボタン (左、中央、右の各ボタン) に割り当てられた機能は、複数の指を使用したタッピングに割り当てることもできます。

つまり、1 フィンガータッピングが左ボタン機能を示し、2 フィンガータッピングは中ボタン、3 フィンガータッピングは右ボタンを表すなど。


フィンガートレーニング

*フィンガートレーニング

3 フィンガーのタップを行えるテストエリア。


Smart Edges
*Smart Edges

Smart Edge 機能により、ユーザーがタッチパッドを指でタップしたり、タッチパッドの端にドラッグするとスクリーンは自動的にスクロールします。この機能を選択状態にあるアイコンまたはウィンドウとともに使用すると、そのアイコンまたはウィンドウは、画面の端を持続的に移動します。


タッピング
*タッピング

タッピング機能を使用可能/使用不可にします。


スクロール移動域
*スクロール領域

垂直、水平の両スクロール領域の幅は、スライダーを水平方向に動かすことで調整することができます。スライダーが移動するに応じて、新しい幅を反映させるため、イメージがかわります。この制御は、水平か垂直スクロールのどちらかが使用可能になっている場合のみ、使用可能になります。


タップアンドドラッグロック
*タップアンドドラッグロック

アイコンまたはウィンドウをタップした後、続けてフィンガーによるドラッグを使用可能にします。これは別のタップが発生した場合、一定時間が経過した場合にリリースされます。


タッチパッド感度
*タッチパッド感度

これはタッチパッド感度を調整します。


スクロール
*スクロール

タッチパッドの右端または下部に沿ってスライドさせることで、ウィンドウを垂直方向、水平方向にスクロールするよう設定します。


垂直方向にスクロール
*垂直スクロール

タッチパッドの右端に沿って垂直方向にスライドさせると画面が垂直方向にスクロールします。


水平方向にスクロール
*水平スクロール

タッチパッドの下部に沿って水平方向にスライドさせると画面が水平方向にスクロールします。


スクロールスピード設定
*スクロールスピード設定

スクロールスピードを調整します。


コーナータップ機能
*コーナータップ機能

いずれかのコーナーでタッチパッドをタップすることにより、機能/プログラムの実行を使用可能にします。


各種機能が割り当てられたタッチパッドとボタンのイメージを表示します。


これはデバイス設定パネルを表示します。


これはロックスイッチ構成パネルを表示します。


これはロックスイッチに割り当てられた各種機能を表示します。


これはパネルをクローズします。


これは新しい設定を保存し、パネルをクローズします。


初期設定のすべての設定をリセットします。


これは新しい設定を保存せずにパネルをクローズします。


現在の設定をツリー形式にて表示します。


これは各種機能をボタンに割り当てます。


実行するアプリケーションを登録します。


すべての機能をリストします。


これはダブルクリックスピードを調整します。


ダブルクリックスピードのテストをします。


初期設定の設定をリセットします。


ロックスイッチ設定パネルをオープンして、ロックスイッチに機能を設定します。


初期設定の制御をリセットします。


18 の初期設定の 1 つを選択します。


スイッチ定義パネルをオープンして、新しい設定を保存します。


ユーザー設定を削除します。


これは新しい設定を保存し、パネルをクローズします。


これは保存せずにパネルをクローズします。


実行するアプリケーションを登録します。


実行するプログラムを表示します。


新しい設定を保存します。


名前を付けた新しい設定を保存しパネルをクローズします。


これは保存せずにパネルをクローズします。


フィンガータッピングのテスト領域。


テストの開始/終了にはこのボタンをクリックします。


これは Smart Edges 機能を使用可能/使用不可にします。


Smart Edge が使用可能になっている場合の追加機能。

常時:Smart Edges 機能は常に使用可能です。

ドラッグ時のみ: Smart Edge 機能は、アイコンまたはウィンドウを選択時、ドラッグ時のみに使用可能になります。


Smart Edge 機能のスクロールとドラッグスピードの両方を調整します。


タッピング機能を使用可能/使用不可にします。


入力時に発生する、タッチパッドがタップされるなどのカーソルの不必要な動きを回避します。


タップアンドドラッグロック機能を使用可能/使用不可能にする


タップアンドドラッグロック機能が使用可能な場合の追加機能。これらはドラッグロックのリリースに関する異なるメソッドを設定します。

タップしてリリース:再度タップしてリリースします。

一定時間経過後にリリース: 一定時間経過後に自動的にリリースします。


ドラッグロックをリリースする待機時間を調整します。


これはタッチパッド感度を調整します。

この機能はオプションです。


初期設定の設定をリセットします。


垂直スクロール機能を使用可能/使用不可にします。


水平スクロール機能を使用可能/使用不可にします。


これは、スクロールスピード設定、パネルを表示します。


初期設定の制御をリセットします。


スクロールスピードを調整します。


初期設定の設定をリセットします。


新規設定を保存し、パネルをクローズします。


新しい設定を保存せずにパネルをクローズします。


コーナータッピング機能を使用可能/使用不可にします。


タッチパッドの左上部でタップした場合に実行される機能を表示します。


タッチパッドの右上部でタップした場合に実行される機能を表示します。


タッチパッドの左下部でタップした場合に実行される機能を表示します。


タッチパッドの右下部でタップした場合に実行される機能を表示します。


実行するアプリケーションを表示します。


初期設定の設定をリセットします。


これは実際のローラー構成パネルを表示します。


このチェックボックスを選択し、USB マウスボタンを選択やドラッグといった主要機能用に、使用できるようにします。


Windows タスクバーのタッチパッドプログラムアイコンを表示/非表示します。


マウスを動かす距離 (タッチパッドでフィンガーを動かす距離 ) と画面でポインターを動かす距離の比率は、スライダーによって調整できます。


ポインター加速を使用可能/使用不可にします。


これはマウス (またはタッチパッド)の移動と、(画面上での)ポインターの移動との加速効果を調整します。


初期設定の設定をリセットします。


ロックスイッチに割り当てる各種機能を選択します。


実行するアプリケーションを表示します。


割り当てられた機能を表示します。


スクロールスピードを調整します。


新しい設定を保存します。


高解像度スケーリングを使用可能/使用不可にします。

使用可能: 最大解像度は 300 dpi です。

使用不可: 最大ダイナミック解像度は 200 dpi です。


垂直、水平の両スクロール領域の幅は、スライダーを水平方向に動かすことで調整することができます。スライダーが移動するに応じて、新しい幅を反映させるため、イメージも変わります。


これはタッチパッドのイメージを表示します。


これはボタンにプログラムされた機能を表示します。


新しいダイアログが開くと、自動的にポインターをデフォルトボタンに移動させます。