main
[Présentation des fonctions du pavé tactile ELANTECH]

Le pavé tactile ELANTECH est enregistré sous le nom EPad et propose une fonctionnalité de souris standard que les utilisateurs peuvent sélectionner.

Outre la fonction de souris standard, le pavé tactile ELANTECH met également à disposition des fonctions uniques (telles que la fonction des boutons de commutation fléchés et la fonction Multiple fingers® … , etc.) et certaines des fonctions spécifiques peuvent être personnalisées pour répondre aux besoins des utilisateurs.

L'une des fonctions principales est la suivante : le pavé tactile propose la fonction “Multiple fingers® ” qui permet aux utilisateurs de passer d'une fonction à l'autre en frappant sur le pavé tactile (un doigt peut correspondre au bouton gauche de la souris, deux doigts au bouton central et trois doigts au bouton droit).

Vous trouverez ci-dessous les fonctions proposées par le pavé tactile ELANTECH.

Défilement de l'écran à l'aide du pavé tactile

Association de fonctions aux boutons

Sélection des fonctions de configuration initiale

Enregistrement du programme d'exécution (enregistrement utilisateur)

Association des fonctions aux boutons de commutation fléchés

Sélection des fonctions de configuration initiale

Fonctions définies par l'utilisateur

Enregistrement du programme d'exécution (enregistrement utilisateur)

Suppression de fonctions

Association de fonctions au pavé tactile

Sélection des fonctions de configuration initiale

Enregistrement du programme d'exécution (enregistrement utilisateur)

Association de fonctions selon le nombre de doigts frappant le pavé tactile

Pratique de la frappe

Configuration générale courante

Fonction Limites intelligentes

Fonction de frappe

Fonction de frappe et verrouillage du déplacement

Réglage de la vitesse  de défilement

Ajustement de la zone de défilement

Réglage de la vitesse du double-clic

Affichage de l'icône dans la barre des tâches Windows

Programmation des options du pointeur


[Défilement de l'écran à l'aide du pavé tactile]

Avec le pavé tactile ELANTECH, vous pouvez faire défiler l'écran verticalement et horizontalement en faisant glisser votre doigt le long du bord droit ou inférieur du pavé tactile. Cette fonctionnalité peut être activée ou désactivée à partir de l'onglet de contrôle “Défilement”.

Comme le montre les images, le bord droit du pavé tactile correspond au défilement vertical et le bord inférieur au défilement horizontal. Les zones actives du défilement vertical et horizontal peuvent être définies indépendamment ou conjointement.

<Défilement vertical>

Activez le contrôle en sélectionnant la case à cocher Activer (V). Une fois le contrôle activé, l'écran défilera verticalement lorsque vous ferez glisser votre doigt verticalement le long du bord droit du pavé tactile.

<Défilement horizontal> (Ce contrôle est activé uniquement lorsque le défilement vertical est désactivé)

Activez le contrôle en sélectionnant la case à cocher Activer (H). Une fois le contrôle activé, l'écran défilera horizontalement lorsque vous ferez glisser votre doigt horizontalement le long du bord inférieur du pavé tactile.

Réglez la vitesse de  défilement du pavé tactile en cliquant sur le bouton  “ Paramètre de vitesse de défilement ” .

Cliquez sur le bouton   “Appliquer” pour sauvegarder le paramètre avant de quitter la fenêtre.


[Ajustement de la zone de défilement]

Vous pouvez ajuster la taille de la zone de défilement  en déplaçant le curseur dans le “panneau Défilement”.

Vous pouvez ajuster la taille de la zone de défilement  en effectuant les opérations suivantes :

1. Déplacez le curseur de défilement pour ajuster la zone de défilement.

Si vous déplacez le curseur de défilement vers la gauche, la zone de défilement est réduite, et elle est agrandie si vous déplacez le curseur de défilement vers la droite.

2. Cliquez sur le bouton  “Appliquer” .

Cliquez sur le bouton  “Appliquer” pour sauvegarder le nouveau paramètre.


[Association de fonctions aux boutons]

Par défaut, les fonctions suivantes sont associées aux boutons ci-dessous du pavé tactile.

Le bouton gauche (1) ou l'action de cliquer sur le bouton gauche correspond à la fonction Cliquer/Sélectionner.

Le bouton central (2) ou l'action de cliquer sur les boutons 1 et 3 simultanément correspond à la fonction de défilement.

Le bouton droit (3) ou l'action de cliquer sur le bouton droit correspond à l'affichage du menu contextuel.

La fonction de configuration initiale et le programme d'application peuvent être associés à chaque bouton dans le “panneau de contrôle Boutons”.


[Sélection des fonctions de configuration initiale]

Conservez la fonction voulue ou restaurez la fonction par défaut dans le “panneau Configuration rapide”.


[Association des fonctions  “d'exécution” ]

Vous pouvez également associer le programme d'application à chaque bouton individuel.

1.	Sélectionnez la fonction “Exécuter…” ; un bouton “Exécuter” s'affiche au-dessus de la boîte à liste.

2.	Il vous permet de parcourir les différents fichiers, de sélectionner le fichier souhaité et de cliquer sur “Ouvrir” pour sauvegarder ses paramètres. Cliquez sur le bouton  “Appliquer” pour sauvegarder les paramètres avant de fermer la fenêtre.


[Association de fonctions aux boutons de commutation fléchés]

Cliquez sur le bouton “Configurer les boutons de commutation fléchés” dans le “panneau Boutons” pour associer ou modifier les fonctions des boutons de commutation fléchés.

Cliquez sur le bouton “Valeur par défaut” pour restaurer les paramètres par défaut dans le “panneau Boutons”.


[Sélection des fonctions de configuration initiale]

Sept fonctions de configuration initiale (Raccourci-clavier, Internet, Aucune, Défilement de page, Défilement, Fenêtre, Zoom) sont disponibles. Sélectionnez la fonction voulue et cliquez sur le bouton “OK ” pour quitter la fenêtre.


[Fonctions définies par l'utilisateur]

Le pavé tactile ELANTECH permet aux utilisateurs de personnaliser des paramètres, qui s'ajoutent aux paramètres prédéfinis.

1.	Sélectionnez “Boutons” dans le  “panneau de contrôle du pavé tactile” ; 3 boîtes de commutation (gauche, centrale, droite) s'affichent pour vous permettre d'associer la fonction appropriée.

2.	Cliquez sur la “flèche orientée vers le bas” dans la “boîte de commutation” individuelle pour sélectionner la fonction appropriée. Dix-huit sous-fonctions supplémentaires (Menu contextuel, Internet - Précédent, Internet - Suivant, Loupe, Maximiser, Bouton central, Minimiser, Aucune, Une page vers le haut,  Une page  vers le bas, Exécuter, Faire défiler vers le haut, Faire défiler vers le bas, Faire défiler vers la gauche, Faire défiler vers la droite, Menu Démarrer, Zoom avant et Zoom arrière) sont disponibles pour chaque bouton de commutation.

3.	Sélectionnez les fonctions voulues pour le bouton de commutation et cliquez sur “Enregistrer” pour sauvegarder la nouvelle configuration. Cliquez sur le bouton  “Appliquer” pour retourner dans le panneau précédent.


[Association des fonctions  “d'exécution” ]

Vous pouvez également associer le programme d'application à chaque bouton de commutation fléché individuel.

1.	Sélectionnez “Raccourci-clavier” dans la boîte “Configuration des boutons de commutation fléchés” du “panneau Boutons”; un bouton “Exécuter” s'affiche.

2.	Sélectionnez le programme voulu dans la boîte de dialogue “Ouvrir” .

3.	Cliquez sur  “OK” pour sauvegarder la nouvelle configuration.

4.	Cliquez sur le bouton   “Appliquer” pour retourner dans le panneau précédent.


[Suppression de fonctions]

Vous pouvez supprimer des paramètres définis par les utilisateurs.

1.	Sélectionnez le paramètre souhaité.

2.	Cliquez sur  “ Supprimer ”  puis sur le bouton “OK” dans la fenêtre du message de confirmation.

3.	Le paramètre est définitivement supprimé de la boîte à liste.

4.	Cliquez sur le bouton   “Appliquer” pour retourner dans le panneau précédent.

(Remarque)

Vous ne pouvez supprimer que les paramètres définis par les utilisateurs.


[Association de fonctions aux angles du pavé tactile]

Une fonction individuelle, telle que le défilement, l'exécution d'un programme, peut être associée à chaque angle du pavé tactile dans le “panneau Fonction de frappe des angles”.

<Activer>

Sélectionnez la case à cocher “Activer” pour activer le support.

La procédure d'association de fonctions à chaque angle est identique à la procédure décrite dans le “panneau Boutons”.


[Sélection des fonctions de configuration initiale]

Sélectionnez la fonction dans le panneau approprié.


[Association des fonctions  “d'exécution” ]

1.	Sélectionnez “Exécuter…” ; le bouton “Exécuter” s'affiche dans le panneau approprié.

2.	Cliquez sur le bouton pour parcourir les différents fichiers.

3.	Sélectionnez le fichier souhaité et cliquez sur “Ouvrir” pour valider la sélection.

4.	Cliquez sur le bouton   “Appliquer” pour retourner dans le panneau précédent.


[Association de fonctions selon le nombre de doigts frappant le pavé tactile]

Les fonctions associées à chaque bouton sont également accessibles à partir du pavé tactile. Lorsque l'onglet de contrôle du “pavé tactile” est sélectionné, les fonctions associées à chaque numéro de bouton et leur association à un nombre de doigts pour la frappe s'affichent.

Une zone de test permet d'essayer la fonction de frappe avec un, deux ou trois doigts.

Le rapport entre la fonction de frappe selon le nombre de “doigts” utilisés et les boutons est affiché ci-dessous.

Nombre de doigts pour la frappe	Fonction associée au bouton	Configuration initiale
1	Bouton gauche (1) Equivalent au bouton gauche de la souris	Cliquer/Sélectionner
2	Bouton central (2) (clic simultané bouton 1 et 3) Equivalent au bouton central de la souris	Faire défiler
3	Bouton droit (3) Equivalent au bouton droit de la souris	Afficher le menu contextuel

Lorsque la fonction Cliquer/Sélectionner est associée au bouton droit de la souris, les paramètres sont automatiquement modifiés pour les utilisateurs gauchers.

Vous trouverez ci-après la description du rapport entre le nombre de doigts, les boutons et les fonctions d'une configuration pour gauchers.

Nombre de doigts pour la frappe	Fonction associée au bouton	Configuration initiale
1	Bouton gauche (1) Equivalent au bouton gauche de la souris	Afficher le menu contextuel
2	Bouton central (2) (clic simultané bouton 1 et 3) Equivalent au bouton central de la souris	Faire défiler
3	Bouton droit (3) Equivalent au bouton droit de la souris	Cliquer/Sélectionner


[Pratique de la frappe]

Vous pouvez essayer la fonction de frappe dans la  “ zone de test ”  du “panneau Pavé tactile”.

1.	Cliquez sur le bouton  “ Début du test ”  pour démarrer le test.

2.	Déplacez le pointeur de la souris dans la “zone de test” et frappez le pavé tactile avec un, deux ou trois doigts. Les images apparaissant dans le panneau changeront en fonction du nombre de doigts utilisés pour la frappe.

3.	Cliquez sur “Arrêt du test” pour mettre fin au test.

(Remarque)

Si vous sélectionnez un autre panneau pendant le test, ce dernier s'arrête et le bouton de contrôle redevient “Début du test”.


[Configuration générale courante]

Chaque configuration de contrôle peut être confirmée dans le  “panneau  Configuration rapide”. Vous pouvez l'appeler en cliquant sur le bouton “Configurer le périphérique” dans le “panneau Configuration rapide”.

Dans  cette section, les fonctions pouvant être associées aux  boutons et au pavé tactile sont affichées dans une arborescence qui indique si elles proviennent du programme ou si elles ont été définies par l'utilisateur.

Les paramètres de configuration initiale s'affichent dans un format normal et sont associés à une marque rouge (V). Pour restaurer le paramètre prédéfini du programme, cliquez deux fois sur une case à cocher  “non marquée”.

Vous trouverez ci-après la liste des paramètres disponibles :

“Eléments de liste”

Option Pointeur

Vitesse du pointeur

Accélération du pointeur

Alignement avec le bouton par défaut

Boutons

Définition de la commutation

Configuration des boutons de commutation fléchés

Vitesse du double-clic

Option Pavé tactile

Limites intelligentes

Fonction de frappe

Résolution dynamique

Défilement

Défilement et vitesse de défilement

Zone de défilement

Fonction de frappe des angles

Activation/Désactivation et fonction de frappe des angles


[Fonction Limites intelligentes]

La fonction “Limites intelligentes ” permet à l'utilisateur de faire défiler  l'écran automatiquement lorsqu'il  frappe le pavé tactile et déplace son doigt vers le bord du pavé tactile. Si vous utilisez cette fonction pour une icône ou une fenêtre, l'élément continuera de se déplacer vers le bord de l'écran.

Vous pouvez activer cette fonction dans le  “panneau Option Pavé tactile”.

<Activer>

Permet d'activer la sélection. L'image de gauche est mise en évidence lorsque la fonction est activée.

<Le curseur va au-delà des limites du pavé tactile>

1.	Toujours :   “ la fonction Limites intelligentes ”  est toujours activée.

Vous pouvez également sélectionner cette option en appuyant simultanément sur les touches “L” et “Alt”.

2.	Uniquement lors du déplacement : la fonction n'est activée que lorsque vous sélectionnez et déplacez des icônes ou des fenêtres.

Vous pouvez également sélectionner cette option en appuyant simultanément sur les touches “O” et “Alt”.

<Vitesse du curseur aux limites>

Vous pouvez définir ici la vitesse de déplacement du curseur.


[Fonction de frappe]

La fonction de frappe peut être activée ou désactivée dans le “panneau Option Pavé tactile”.

1.	Activer : Permet d'activer ou de désactiver la fonction de frappe.

2.	Désactiver lors de la saisie de texte : La fonction de frappe peut également être désactivée lorsque vous saisissez du texte. Cela permet d'éviter les mouvements inutiles du curseur si vous frappez le pavé tactile lors de la saisie de texte. Vous ne pouvez sélectionner cette fonctionnalité que lorsque la fonction de “frappe”  est activée.


[Fonction de frappe et verrouillage du déplacement]

Cette fonction permet de définir la durée des activités de “déplacement” . Vous pouvez l'activer ou la désactiver dans le “panneau Option Pavé tactile”.

<Activer>

Permet d'activer la sélection. L'image de gauche est mise en évidence lorsque la fonction est activée.

Vous pouvez définir les deux fonctionnalités supplémentaires ci-dessous lorsque la fonction est activée.

1.	Frapper pour libérer : Permet de libérer le déplacement en frappant à nouveau le pavé tactile.

2.	Libérer après un certain temps : Permet de libérer automatiquement le déplacement après un laps de temps présélectionné.

<Délai>

Définissez la durée au bout de laquelle le déplacement sera libéré automatiquement. Vous ne pouvez la modifier que lorsque l'option “Libérer après un certain temps” est sélectionnée.


[Réglage de la sensibilité du pavé tactile]

Cette fonction est optionnelle (elle n'est pas fournie dans cette version). La sensibilité du pavé tactile peut être réglée ici si la fonction est prise en charge.


[Réglage de la vitesse de défilement]

Vous pouvez régler la vitesse de défilement dans le “panneau Défilement”. Vous pouvez activer le défilement vertical, le défilement horizontal ou les deux en sélectionnant la case à cocher appropriée.

Pour modifier la vitesse de défilement, cliquez sur le bouton “Paramètre de vitesse de défilement ”.

Vous pouvez régler la vitesse en effectuant les opérations suivantes :

1. Déplacez le curseur de défilement pour ajuster la vitesse de défilement.

Si vous déplacez le curseur de défilement vers la gauche, la vitesse de défilement sera plus lente et si vous le déplacez vers la droite, elle sera plus rapide.

2. Cliquez sur le bouton OK.

Cliquez sur le bouton  “ Appliquer” une fois les paramètres définis.


[Réglage de la vitesse du double-clic]

Vous pouvez régler la vitesse du double-clic dans le “panneau Boutons”.Une zone de test permet de tester la nouvelle vitesse. Cliquez deux fois sur l'image pour démarrer le test. Pour l'arrêter, cliquez deux fois à nouveau.

Cliquez sur le bouton “Valeur par défaut” pour restaurer les paramètres d'origine de la vitesse.


[Affichage de l'icône dans la barre des tâches Windows]

Vous pouvez afficher ou masquer l'icône du “pavé tactile” (ou programme appelé) dans la barre des tâches Windows en sélectionnant la case à cocher “Afficher l'icône dans la barre des tâches” dans le “panneau Autres”.

S'il est affiché et que vous cliquez deux fois sur l'icône, le “panneau de contrôle du pavé tactile” apparaît.


[Programmation des options du pointeur]

Consultez la section relative aux opérations du pointeur.

<Vitesse du pointeur>

Le curseur de défilement permet de régler la vitesse du pointeur de la souris. Le pointeur bouge lentement sur l'écran lorsque la vitesse est faible et très rapidement lorsque la vitesse est élevée.

<Accélération du pointeur>

Cette option permet de régler le degré de vitesse de déplacement du pointeur  sur l'écran de l'ordinateur.

<Aligner avec le bouton par défaut>

Si vous activez cette fonction, le pointeur de la souris se situera toujours au-dessus du bouton “Valeur par défaut” dans chaque nouvelle fenêtre ouverte.


Main2
[Informations détaillées sur le pavé tactile]

Si l'installation est réussie, vous pouvez ouvrir le “panneau de contrôle du pavé tactile” en cliquant deux fois sur l'icône figurant dans la barre des tâches ou en exécutant le programme de“contrôle de la souris” qui se trouve dans le “dossier Panneau de configuration”.

Pour obtenir les informations les plus récentes et télécharger le pilote, visitez le site Web ELANTECH  à l'adresse suivante :  http://www.elantech.com.tw. Nous vous remercions de votre soutien.


Main3
[Fonction d'écriture manuscrite]

Cette application est associée au pilote KTP3. Le diagramme fonctionnel ci-dessous montre que le pavé tactile passe en mode absolu lorsque la “fonction d'écriture manuscrite” est active.

La fonction d'écriture manuscrite est optionnelle.

<Fonction d'écriture manuscrite active>

Lorsque la fonction d'écriture manuscrite est activée, les utilisateurs peuvent entrer des caractères en les écrivant sur le pavé tactile ELANTECH.

<Retour aux propriétés de la souris>

Les utilisateurs peuvent passer de la “fonction Ecriture manuscrite (mode absolu)” à la “fonction Souris” (mode relatif) en appuyant sur la touche “F11” du clavier.

<Fonction d'écriture manuscrite désactivée>

Le pavé tactile sera à nouveau associé à la fonction Souris (mode relatif) une fois la “fonction Ecriture manuscrite” désactivée.


[Panneaux de contrôle de la souris]

Le panneau de contrôle de la souris correspond au “panneau de contrôle du pavé tactile”.Il sera ajouté au système Windows pour permettre d'améliorer les performances de la souris (pavé tactile) une fois le pilote du pavé tactile installé.

<Méthode 1>

Cliquez deux fois sur l'icône d'animation(aussi appelée “icône Pavé tactile”) dans la barre des tâches Windows.

<Méthode 2>

Cliquez sur le bouton [Démarrer] dans la barre des tâches de la fenêtre.

Sélectionnez  “Paramètres” -> “ Panneau de configuration ” pour ouvrir la fenêtre du panneau de configuration.

Cliquez deux fois sur l'icône “Souris”.

<Méthode 3>

Cliquez deux fois sur l'icône  “ Poste de travail ”  sur le bureau.

Cliquez deux fois sur l'icône  “Panneau de configuration ” dans la fenêtre Poste de travail.

Cliquez deux fois sur l'icône “Souris ”.


Propriétés de configuration rapide

[Configuration rapide]

Ce panneau affiche les fonctions associées au pavé tactile et aux boutons.

<Configuration des boutons>

Vous trouverez des images du pavé tactile et des boutons dans le “panneau Configuration rapide”.

Si vous cliquez sur l'image du bouton de commutation fléché, l'écran Configuration des boutons de commutation fléchés s'ouvre et indique la fonction associée.

Pour modifier les fonctions , cliquez sur  Boutons dans le panneau de configuration.

<Configuration du périphérique>

Cliquez sur le bouton “Configurer le périphérique” pour afficher l'écran  Configuration du périphérique . Toutes les configurations en cours s'affichent sous la forme d'une “arborescence”.

Vous pouvez également afficher cet écran en appuyant simultanément sur les touches “V” et “Alt” .


[Configuration des boutons de commutation fléchés]

Cet écran affiche la fonction associée à chaque bouton de commutation fléché. Vous pouvez modifier les fonctions associées en cliquant sur le bouton Configurer les boutons de commutation fléchés  dans le panneau de configuration des boutons.


[Configuration du périphérique]

Dans cet écran, les fonctions disponibles s'affichent sous la forme d'une arborescence.

Vous pouvez développer l'arborescence pour afficher les éléments enfant ou la réduire pour les masquer en cliquant sur les signes (+) ou (-) situés à côté des éléments parent.

Ce panneau permet aux utilisateurs de conserver les “valeurs par défaut” de tous les paramètres individuels ou de certains d'entre eux.

Le symbole “V” apparaît en rouge dans la case à cocher pour indiquer “un paramètre par défaut”.

****Les utilisateurs ne peuvent pas modifier les paramètres par défaut dans ce panneau. Le pilote ELANTECH permet uniquement aux utilisateurs de définir les paramètres requis dans d'autres panneaux. Vous pouvez par exemple modifier “la configuration des boutons” dans le panneau Boutons****

Vous trouverez ci-après la liste des paramètres disponibles :

“Eléments de liste”

Option Pointeur

Vitesse du pointeur

Accélération du pointeur

Alignement avec le bouton par défaut

Boutons

Définition de la commutation

Configuration des boutons de commutation fléchés

Vitesse du double-clic

Option Pavé tactile

Limites intelligentes

Fonction de frappe

Résolution dynamique

Défilement

Défilement et vitesse de défilement

Zone de défilement

Fonction de frappe des angles

Fonction de frappe des angles et activation

Cliquez sur “OK” pour sauvegarder les modifications avant de quitter la fenêtre.


[Option Pointeur]

Dans ce panneau, vous pouvez régler les caractéristiques du pointeur.

Une fois la configuration modifiée, cliquez sur le bouton  “A ppliquer” et confirmez les modifications.

<Vitesse du pointeur>

Déplacez le curseur pour régler le mouvement relatif du pointeur de la souris par rapport au mouvement de la main. Le pointeur bouge lentement sur l'écran lorsque la vitesse est faible et très rapidement lorsque la vitesse est élevée.

Vous pouvez également définir la vitesse à l'aide des touches fléchées du clavier puis en appuyant simultanément sur les touches  “S ” et “Alt”.

<Accélération du pointeur>

Cette option permet de régler le degré de vitesse de déplacement du pointeur  sur l'écran de l'ordinateur.

Vous pouvez également définir ce paramètre à l'aide des touches fléchées du clavier puis en appuyant simultanément sur les touches  “B” et “Alt”.

<Aligner avec le bouton par défaut>

Si vous activez cette fonction, le pointeur de la souris se situera toujours au-dessus du bouton “Valeur par défaut” dans chaque nouvelle fenêtre ouverte.

Vous pouvez également définir ce paramètre en appuyant simultanément sur les touches “N” et “Alt” .

<Valeur par défaut>

Restaurez le paramètre par défaut.Vous pouvez également restaurer la valeur par défaut en appuyant simultanément sur les touches “D” et “Alt” .


Propriétés des boutons

[Boutons]

Ce panneau décrit le processus permettant de configurer les fonctions des boutons.

<Définition de la commutation>

Vous pouvez associer jusqu'à 19 fonctions uniques (18 pour le bouton 2) au bouton gauche  (1), au bouton central (2) (appuyez sur les boutons 1 et 3 simultanément) et au bouton droit (3) grâce aux méthodes ci-dessous.

1.	Sélection à partir de la boîte à liste déroulante

Cliquez sur la boîte à liste déroulante et sélectionnez l'une des fonctions suivantes :

“Cliquer/Sélectionner, Menu contextuel, Internet - Précédent, Internet - Suivant, Loupe, Maximiser, Bouton central, Minimiser, Aucune, Une page vers le haut, Une page vers le bas, Exécuter … , Faire défiler vers le haut, Faire défiler vers le bas, Faire défiler vers la gauche, Faire défiler vers la droite, Menu Démarrer, Zoom avant et Zoom arrière ”.

Pour le bouton 2, l'option “Cliquer/Sélectionner” n'est pas disponible.

2.	Sélection avec les raccourcis-clavier

Utilisez les touches fléchées du clavier ou la souris externe pour vous déplacer vers le haut ou vers le bas afin de sélectionner la fonction souhaitée lorsque la boîte à liste déroulante est affichée sur l'écran.

Lorsque l'option “Exécuter…” est sélectionnée, un bouton “Exécuter” s'affiche au-dessus “de la boîte à liste déroulante”. Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le panneau “Ouvrir” par défaut. Sélectionnez l'application à exécuter (fichier) et cliquez sur “Ouvrir” pour sauvegarder le paramètre.

Si la sélection réussit, le nom de l'application sélectionnée s'affiche en dessous de la boîte à liste déroulante.

<Vitesse du double-clic>

Vous pouvez régler la vitesse du double-clic en plaçant le curseur, à l'aide du pointeur de la souris ou avec les touches fléchées du clavier, à la position appropriée.

Vous pouvez également sélectionner le curseur en appuyant simultanément sur les touches “S” et “Alt”.

<Zone de test>

Pour tester la vitesse du double-clic, cliquez deux fois dans la zone de test. Le logo ELANTECH s'anime lorsqu'un “double-clic” effectif est détecté. L'animation s'arrête lorsqu'un deuxième “double-clic” effectif est détecté.

<Valeur par défaut>

Pour restaurer l'état prédéfini par le programme, cliquez sur le bouton “Valeur par défaut” ou appuyez simultanément sur les touches “D” et “Alt”.

Assurez-vous de cliquer sur le bouton “Appliquer” pour sauvegarder les modifications avant de quitter le panneau.


[Configuration des boutons de commutation fléchés]

Ce bouton permet d'associer les fonctions aux boutons de commutation fléchés.

 Sept fonctions sont disponibles : Raccourci-clavier, Internet, Aucune, Défilement de page, Défilement, Fenêtre et Zoom .

<Association des fonctions de configuration initiale>

1.	Sélectionnez l'un des sept premiers paramètres dans la boîte à liste déroulante pour afficher les fonctions.

2.	Cliquez sur  “OK” pour confirmer la nouvelle configuration.

<Association des fonctions  “Exécuter” >

1.	Sélectionnez “Exécuter…” dans la boîte à liste déroulante ; un bouton “Exécuter”  s'affiche à côté de la boîte à liste. Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le panneau “Ouvrir” par défaut. Sélectionnez l'application à exécuter et cliquez sur “Ouvrir” pour sauvegarder la configuration.

Si la sélection réussit, le nom de l'application sélectionnée s'affiche en dessous de la boîte à liste déroulante.

2.	Cliquez sur “OK” pour sauvegarder le nom de la nouvelle configuration et retourner dans le panneau précédent.

<Suppression de fonctions>

Vous pouvez supprimer des fonctions définies par l'utilisateur.

1.	Sélectionnez la fonction souhaitée dans la boîte à liste.

2.	Cliquez sur le bouton  “Supprimer ”.

3.	Cliquez sur le bouton  “ OK ”  dans la fenêtre du message de confirmation.

4.	Le paramètre est définitivement supprimé de la boîte à liste.

5.	Cliquez sur le bouton   “Appliquer” pour retourner dans le panneau précédent.

(Remarque)

Vous ne pouvez supprimer que les paramètres définis par les utilisateurs.


[Enregistrer la définition de commutation]

Entrez un nouveau paramètre utilisateur et cliquez sur “OK”  pour le sauvegarder.


Propriétés du pavé tactile

[Pavé tactile]

Les fonctions associées à chaque bouton peuvent également être associées à la fonction “Multiple fingers® du pavé tactile. Lorsque le “panneau Pavé tactile” est sélectionné, les fonctions associées à chaque bouton s'affichent. Une zone de test permet d'essayer la frappe avec un, deux et trois doigts.

<Paramètre par défaut>

Le rapport entre la fonction de frappe selon le nombre de “doigts” utilisés et les boutons est affiché ci-dessous.

Nombre de doigts pour la frappe	Fonction associée au bouton	Configuration initiale
1	Bouton gauche (1) Equivalent au bouton gauche de la souris	Cliquer/Sélectionner
2	Bouton central (2) (clic simultané bouton 1 et 3) Equivalent au bouton central de la souris	Faire défiler
3	Bouton droit (3) Equivalent au bouton droit de la souris	Afficher le menu contextuel

<Définition des doigts>

La fonction “Cliquer/Sélectionner” est toujours associée à un doigt. 18 fonctions peuvent être associées à deux et trois doigts.

1. Sélection à partir de la boîte à liste déroulante

Cliquez sur la boîte à liste déroulante et sélectionnez l'une des fonctions suivantes :

“Menu contextuel, Internet - Précédent, Internet - Suivant, Loupe, Maximiser, Bouton central, Minimiser, Aucune, Une page vers le haut, une page vers le bas, Exécuter … , Défilement vers le haut, Défilement vers le bas, Défilement vers la gauche, Défilement vers la droite, Menu Démarrer, Zoom avant et Zoom arrière ”.

Pour les doigts 2 et 3, l'option “Cliquer/Sélectionner” n'est pas disponible.

2. Sélection avec les raccourcis-clavier.

Utilisez les touches fléchées du clavier ou la souris externe pour vous déplacer vers le haut ou vers le bas afin de sélectionner la fonction souhaitée lorsque la boîte à liste déroulante est affichée sur l'écran.

Lorsque l'option “Exécuter…” est sélectionnée, un bouton “Exécuter” s'affiche au-dessus “de la boîte à liste déroulante” .Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le panneau “Ouvrir” par défaut. Sélectionnez l'application à exécuter (fichier) et cliquez sur “Ouvrir” pour sauvegarder le paramètre.

Si la sélection réussit, le nom de l'application sélectionnée s'affiche en dessous de la boîte à liste déroulante.

Vous trouverez ci-après la description du rapport entre le nombre de doigts, les boutons et les fonctions d'une configuration pour gauchers.

<Entraînement des doigts>

Vous pouvez essayer la fonction de frappe dans la  “zone de test  ”.

1.	Cliquez sur le bouton  “ Début du test ”   pour démarrer le test.

2.	Déplacez le pointeur de la souris dans la “zone de test”  et frappez le pavé tactile avec un, deux ou trois doigts. L'image de ce panneau change en fonction du nombre de doigts utilisés pour la frappe.

3.	Cliquez sur “Arrêt du test” pour mettre fin au test.

(Remarque)

Si vous sélectionnez un autre panneau pendant le test, ce dernier s'arrête et le bouton de contrôle redevient “Début du test”.


Propriétés des options du pavé tactile

[Option Pavé tactile]

Vous pouvez personnaliser plusieurs fonctions uniques du pavé tactile, telles que la fonction Limites intelligentes et la fonction de frappe et de verrouillage du déplacement dans ce panneau.

<Limites intelligentes>

La fonction “Limites intelligentes ” permet à l'utilisateur de faire défiler  l'écran automatiquement lorsqu'il frappe le pavé tactile et déplace son doigt vers le bord du pavé tactile. Si vous utilisez cette fonction pour une icône ou une fenêtre, l'élément continuera de se déplacer vers le bord de l'écran.

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction en sélectionnant ou en désélectionnant la case à cocher “Activer”. L'image de gauche est mise en évidence lorsque la fonction est activée.

Vous pouvez également activer ou désactiver la fonction en appuyant simultanément sur les touches “S” et “Alt” .

<Le curseur va au-delà des limites du pavé tactile>

Lorsque la fonction “Limites intelligentes ” est activée, vous pouvez sélectionner les deux options supplémentaires ci-dessous.

1.	Toujours :  “Limites intelligentes ” est toujours activée.

Vous pouvez également sélectionner cette option en appuyant simultanément sur les touches “L” et “Alt”.

2.	Uniquement lors du déplacement : la fonction n'est activée que lorsque vous sélectionnez et déplacez des icônes ou des fenêtres.

Vous pouvez également sélectionner cette option en appuyant simultanément sur les touches “O” et  “Alt”.

<Vitesse du curseur aux limites>

Vous pouvez définir ici la vitesse de déplacement du curseur.

<Fonction de frappe>

1.	Activer : cette case à cocher permet d'activer ou de désactiver la fonction de frappe du pavé tactile.

Vous pouvez également la sélectionner en appuyant simultanément sur les touches “E ”  et “Alt”.

2.	Désactiver lors de la saisie de texte : la fonction de frappe peut également être désactivée lorsque vous saisissez du texte. Cela permet d'éviter les mouvements inutiles du curseur si vous frappez le pavé tactile lors de la saisie de texte. Vous ne pouvez sélectionner cette fonctionnalité que lorsque la fonction de “frappe”  est activée.

Vous pouvez l'activer ou la désactiver en appuyant simultanément sur le touches “W” et “Alt”.

<Résolution dynamique>

Cette fonction est désactivée par défaut mais vous pouvez l'activer en sélectionnant la case à cocher “Activer”.Si cette fonction est activée, la résolution augmente en fonction de la vitesse de déplacement (lorsque la vitesse de déplacement se situe entre 0,5 et 1,6 pouces/s)

<Frappe et Verrouillage du déplacement>

Cette fonction permet de définir les activités de “déplacement”.Il existe deux façons de libérer le verrouillage du déplacement : à l'aide de la fonction de frappe ou après un laps de temps déterminé.

<Activer>

Cette case à cocher permet d'activer ou de désactiver la fonction de frappe. Vous pouvez la sélectionner ou la désélectionner en appuyant simultanément sur les touches “E” et “Alt”.

Vous pouvez sélectionner deux options supplémentaires lorsque la fonction de frappe et de verrouillage du déplacement est activée.

1.	Frapper pour libérer : Permet de libérer le verrouillage en frappant le pavé tactile.

 Vous pouvez sélectionner cette option en appuyant simultanément sur les touches “C ”  et “Alt”.

2.	Libérer après un certain temps : Permet de libérer le verrouillage du déplacement automatiquement après une durée déterminée.

Vous pouvez également sélectionner cette option en appuyant simultanément sur les touches “R” et “Alt”.

<Délai>

Lorsque l'option “Libérer après un certain temps ” est définie, utilisez le curseur pour déterminer la durée du délai.

<Valeur par défaut>

Restaurez la valeur par défaut du délai en cliquant sur le bouton “Valeur par défaut” ou en appuyant simultanément sur les touches “D ”  et “Alt”.


Propriétés du défilement

[Défilement]

<Défilement>

Faites défiler la fenêtre verticalement ou horizontalement en faisant glisser votre doigt le long du bord droit ou inférieur du pavé tactile.

<Défilement vertical>

Activez le contrôle en sélectionnant la case à cocher Activer (V).Si le contrôle est activé, l'écran défile verticalement lorsque les utilisateurs font glisser verticalement leur doigt le long du bord droit du pavé tactile.

Vous pouvez également sélectionner cette case à cocher en appuyant simultanément sur les touches “V” et “Alt”.

<Défilement horizontal>

(Cette option est activée uniquement lorsque la fonction de défilement verticale est sélectionnée)

Activez le contrôle en sélectionnant la case à cocher Activer (H). Si le contrôle est activé, l'écran défile horizontalement lorsque les utilisateurs font glisser horizontalement leur doigt le long du bord inférieur du pavé tactile .

Vous pouvez également sélectionner ou désélectionner cette case à cocher en appuyant simultanément sur les touches “H” et “Alt”.

<Paramètre de vitesse de défilement>

Réglez la vitesse de défilement en cliquant sur Paramètre de vitesse de défilement.

Vous pouvez également ouvrir la fenêtre appropriée en appuyant simultanément sur les touches “S” et “Alt”.

<Zone de défilement>

Vous pouvez ajuster la largeur de la zone de défilement vertical et horizontal en déplaçant le curseur horizontalement. Alors que le curseur se déplace, l'image change pour refléter la nouvelle largeur. Cette option est activée uniquement lorsque le défilement vertical ou le défilement horizontal est activé.

<Valeur par défaut>

Restaurez les paramètres par défaut en cliquant sur le bouton  “Valeur par défaut” ou en appuyant simultanément sur les touches “D” et “Alt”.


[Vitesse de défilement]

Ce paramètre permet de régler la vitesse de défilement.

<Vitesse de défilement>

Déplacez le curseur horizontalement pour régler la vitesse de défilement.

Vous pouvez également déplacer le curseur à l'aide des touches fléchées du clavier puis en appuyant simultanément sur les touches “S” et “Alt”.

<Valeur par défaut>

Restaurez les paramètres par défaut en cliquant sur le bouton  “Valeur par défaut” ou en appuyant simultanément sur les touches “D” et “Alt”.


Propriétés de la fonction de frappe des angles

[Fonction de frappe des angles]

<Fonction de frappe des angles>

Vous pouvez associer cette fonction à l'un des quatre angles du pavé tactile.

<Activer>

Cette case à cocher permet d'activer / désactiver les fonctions de frappe des angles pour les quatre angles.

Vous pouvez également la sélectionner ou la désélectionner en appuyant simultanément sur les touches “E” et “Alt”.

Vous pouvez associer dix-huit fonctions différentes : (Menu contextuel, Internet - Précédent, Internet - Suivant, Loupe, Maximiser, Bouton central, Minimiser, Aucune, Une page vers le haut, Une page vers le bas, Exécuter..., Faire défiler vers le haut, Faire défiler vers le bas, Faire défiler vers la gauche, Faire défiler vers la droite, Menu Démarrer, Zoom avant et Zoom arrière).

Lorsque l'option  “Exécuter... ” est sélectionnée, un bouton “Exécuter” s'affiche à côté de la boîte à liste. Cliquez dessus pour parcourir les différentes applications (fichiers) dans la boîte de dialogue “Ouvrir” du système. Sélectionnez l'application à exécuter et cliquez sur “Ouvrir” pour sauvegarder la configuration.

Si la sélection réussit, le nom de l'application sélectionnée s'affiche en dessous de la boîte à liste déroulante.

<Valeur par défaut>

Restaurez les paramètres par défaut en cliquant sur le bouton  “Valeur par défaut” ou en appuyant simultanément sur les touches “D” et “Alt”.


Propriétés du panneau Autres

[Autres]

La version du pilote du pavé tactile s'affiche ici. Vous pouvez télécharger le pilote le plus récent via ce panneau.

Vous pouvez afficher ou masquer l'icône du pavé tactile apparaissant dans la barre des tâches ici.


Configuration des boutons
*Configuration des boutons

Les images de différentes configurations de boutons (pavé tactile, bouton de commutation fléché et boutons) sont affichées.


Configuration du périphérique
*Configuration du périphérique

Les fonctions disponibles pour le pavé tactile s'affichent sous la forme d'une arborescence qui indique si elles ont gardé leur état par défaut ou non.

Les paramètres de configuration initiale s'affichent dans un format normal et sont associés à une marque rouge (V). Pour restaurer le paramètre prédéfini du programme, cliquez deux fois sur une case à cocher  “non marquée”.

“Eléments de liste”

Option Pointeur

Vitesse du pointeur

Accélération du pointeur

Alignement avec le bouton par défaut

Boutons

Définition de la commutation

Configuration des boutons de commutation fléchés

Vitesse du double-clic

Option Pavé tactile

Limites intelligentes

Fonction de frappe

Résolution dynamique

Défilement

Défilement et vitesse de défilement

Zone de défilement

Fonction de frappe des angles

Fonction de frappe des angles et activation


Valeur par défaut
*Valeur par défaut

Restaure les paramètres par défaut du contrôle.


Configuration des boutons (Boutons de commutation fléchés)
*Configuration des boutons (Boutons de commutation fléchés)

Ce panneau affiche les fonctions associées aux boutons de commutation fléchés.


Définition de la commutation
*Définition de la commutation

Cette option permet d'associer des fonctions au bouton gauche (1), au bouton central (2) (appuyez sur les boutons 1 et 3 simultanément) et au bouton droit (3).


Vitesse du double-clic
*Vitesse du double-clic

Ce paramètre permet de régler la vitesse du double-clic.


Configuration des boutons de commutation fléchés
*Configuration des boutons de commutation fléchés

Vous pouvez associer des fonctions à chaque bouton de commutation fléché.  Il existe sept paramètres par défaut.


Enregistrement de la configuration de commutation

*Enregistrement de la configuration de commutation

Sauvegardez la nouvelle configuration des boutons de commutation fléchés.


Multiple fingers

*Multiple fingers

Vous pouvez associer une fonction attribuée à un bouton (bouton gauche, central ou droit) à la fonction de frappe “Multiple fingers®”.

Dans ce cas, la frappe avec un doigt correspond à la fonction du bouton “gauche”, la frappe avec deux doigts correspond à la fonction du bouton “central” et la frappe avec trois doigts correspond à la fonction du bouton “droit”.


Entraînement des doigts

*Entraînement des doigts

Il existe une zone de test dans laquelle vous pouvez essayer la fonction de frappe avec un, deux et trois doigts.


Limites intelligentes
*Limites intelligentes

La fonction “Limites intelligentes ” permet à l'utilisateur de faire défiler  l'écran automatiquement lorsqu'il frappe le pavé tactile une fois et déplace son doigt vers le borddu pavé tactile. Si vous utilisez cette fonction pour une icône ou une fenêtre, l'élément sera continuellement déplacé vers le bord de l'écran.


Fonction de frappe
*Fonction de frappe

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de frappe.


Zone de défilement
*Zone de défilement

Vous pouvez ajuster la largeur de la zone de défilement vertical et horizontal en déplaçant le curseur horizontalement. Alors que le curseur se déplace, l'image change pour refléter la nouvelle largeur. Cette option est activée uniquement lorsque le défilement vertical ou le défilement horizontal est activé.


Fonction de frappe et verrouillage du déplacement
*Fonction de frappe et verrouillage du déplacement

Cette fonction permet d'activer le déplacement continuel à l'aide des doigts après la frappe d'une  icône ou d'une fenêtre. Vous pouvez libérer le déplacement en frappant une nouvelle fois le pavé tactile ou automatiquement après un certain temps.


Sensibilité du pavé tactile
*Sensibilité du pavé tactile

Cette option permet de régler la sensibilité du pavé tactile.


Défilement
*Défilement

Définissez le défilement vertical ou horizontal de la fenêtre en faisant glisser votre doigt vers le bord droit ou inférieur du pavé tactile.


Défilement vertical
*Défilement vertical

Faites défiler l'écran verticalement en faisant glisser votre doigt verticalement le long du bord droit du pavé tactile.


Défilement horizontal
*Défilement horizontal

Faites défiler l'écran horizontalement en faisant glisser votre doigt horizontalement le long du bord inférieur du pavé tactile .


Paramètre de vitesse de défilement
*Paramètre de vitesse de défilement

Ce paramètre permet de régler la vitesse de défilement.


Fonction de frappe des angles
*Fonction de frappe des angles

Vous pouvez activer l'exécution d'une fonction ou d'un programme en frappant l'un des angles du pavé tactile.


Affiche les images du pavé tactile et des boutons et des fonctions qui leur sont associées.


Affiche le panneau Configuration du périphérique.


Affiche le panneau Configuration des boutons de commutation fléchés .


Affiche les fonctions associées aux boutons de commutations fléchés.


Ferme le panneau.


Sauvegarde le nouveau paramètre et ferme le panneau.


Restaurez la valeur par défaut de tous les paramètres.


Ferme le panneau sans sauvegarder le nouveau paramètre.


Affiche les paramètres utilisés sous la forme d'une “arborescence”.


Associe les fonctions aux boutons.


Enregistrez l'application à exécuter.


Répertorie toutes les fonctions disponibles.


Règle la vitesse du double-clic.


Testez la vitesse du double-clic.


Restaurez la valeur par défaut des paramètres.


Ouvrez le panneau Configuration des boutons de commutation fléchés  pour définir les fonctions des boutons de commutation fléchés.


Sélectionnez l'un des sept paramètres par défaut.


Sélectionnez l'un des dix-huit paramètres prédéfinis.


Sauvegardez le nouveau paramètre dans le panneau Enregistrement de la configuration de commutation  .


Supprimez des paramètres utilisateur.


Sauvegarde le nouveau paramètre et ferme le panneau.


Ferme le panneau sans sauvegarde.


Enregistrez l'application à exécuter.


Affichez le programme à exécuter.


Sauvegardez le nouveau paramètre.


Sauvegardez le nouveau paramètre sous le nom indiqué et fermez le panneau.


Ferme le panneau sans sauvegarde.


Zone de test pour la fonction de frappe avec les doigts.


Cliquez sur le bouton pour démarrer ou arrêter le test.


Active / désactive la fonction Limites intelligentes.


Options supplémentaires lorsque la fonction Limites intelligentes est activée.

Toujours : la fonction Limites intelligentes est toujours activée.

Uniquement lors du déplacement : la fonction Limites intelligentes n'est activée que lorsque vous sélectionnez et déplacez des icônes ou des fenêtres.


Réglez la vitesse de défilement et la vitesse de déplacement pour la fonction Limites intelligentes.


Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de frappe.


Evitez les mouvements inutiles du curseur  lorsque vous frappez le pavé tactile lors de la saisie de texte.


Activez / désactivez la fonction de frappe et de verrouillage du déplacement.


Fonctions supplémentaires lorsque la fonction de frappe et de verrouillage du déplacement est activée. Elles permettent de définir les différentes méthodes de libération du verrouillage du déplacement.

Frapper pour libérer : Permet de libérer le verrouillage en frappant une nouvelle fois le pavé tactile.

Libérer après un certain temps : Permet de libérer automatiquement le verrouillage  après un laps de temps défini.


Définissez la durée du délai de libération du verrouillage du déplacement.


Règle la sensibilité du pavé tactile.

Cette fonction est optionnelle.


Restaurez les valeurs par défaut du paramètre


Activez / désactivez la fonction de défilement vertical.


Activez / désactivez la fonction de défilement horizontal.


Affichez le panneau Paramètre de vitesse de défilement .


Restaurez les valeurs par défaut du contrôle.


Réglez la vitesse de défilement.


Restaurez les valeurs par défaut du paramètre.


Sauvegardez le nouveau paramètre et fermez le panneau.


Fermez le panneau sans sauvegarder le nouveau paramètre.


Activez ou désactivez la fonction de frappe des angles.


Affichez la fonction à exécuter en frappant l'angle supérieur gauche du pavé tactile.


Affichez la fonction à exécuter en frappant l'angle supérieur droit du pavé tactile.


Affichez la fonction à exécuter en frappant l'angle inférieur gauche du pavé tactile.


Affichez la fonction à exécuter en frappant l'angle inférieur droit du pavé tactile.


Affichez l'application à exécuter.


Restaurez les valeurs par défaut du paramètre.


Affiche le panneau de configuration du galet.


Sélectionnez cette case à cocher pour que le bouton de la souris USB soit celui que vous utilisez pour les fonctions principales telles que la sélection et le déplacement.


Affichez ou masquez l'icône du pavé tactile (programme) dans la barre des tâches Windows.


Vous pouvez ajuster les rapports entre la distance de déplacement de la souris (ou la distance de déplacement d'un doigt sur le pavé tactile) et la distance de déplacement du pointeur sur l'écran en déplaçant le curseur.


Activez / désactivez l'accélération du pointeur.


Règle l'effet d'accélération du mouvement du pointeur (sur l'écran) par  rapport au mouvement de la souris (ou sur le pavé tactile).


Restaurez les valeurs par défaut du paramètre.


Sélectionnez les fonctions à associer aux boutons de commutation fléchés.


Affichez l'application à exécuter.


Affichez les fonctions associées.


Réglez la vitesse de défilement.


Enregistrez le nouveau paramètre.


Activez / désactivez l'échelle de résolution la plus élevée.

Activer : La résolution dynamique la plus élevée est de 300 ppp.

Désactiver : La résolution dynamique la plus élevée est de 200 ppp.


Vous pouvez ajuster la largeur de la zone de défilement vertical et horizontal en déplaçant le curseur horizontalement. Alors que vous déplacez le curseur, l'image change pour refléter la nouvelle largeur.


Affiche l'image du pavé tactile.


Affiche les fonctions définies par le programme pour les boutons.


Le pointeur est automatiquement dirigé sur le bouton par défaut à l'ouverture d'une nouvelle boîte de dialogue.