main
[Funktionsüberblick über den ELANTECH Touchpad]

Das ELANTECH Touchpad ist als EPad registriert und verfügt über gewöhnliche Mauseigenschaften, die vom Benutzer ausgewählt werden können.

Zusätzlich zu den Standard-Mausfunktionen verfügt das ELANTECH Touchpad über zahlreiche weitere Funktionen (wie Umschalttaste und Multiple fingers® Funktion, … etc.) Einige dieser spezifischen Funktionen können dem speziellen Bedarf des Benutzers angepasst werden.

Eine der Hauptfunktionen des Touchpad ist die “Multiple fingers® Funktion”, die dem Benutzer gestattet, zwischen verschiedenen Funktionen durch das Tippen mit dem Finger auf das Touchpad zu wechseln (ein Finger kann als linke Maustaste eingestellt werden, zwei Finger stehen für die mittlere Maustaste und der rechte Finger für die rechte Maustaste).

Im Folgenden sind die ELANTECH Touchpad-Funktionen aufgeführt:

Bildschirm scrollen während der Benutzung des Touchpad

Zuweisung von Funktionen an die Tasten

Auswahl von Anfangseinstellungen

Registrierung der ausgeführten Programme (Benutzerregistrierung)

Zuweisung von Funktionen an die Umschalttaste

Auswahl von Anfangseinstellungen

Benutzerdefinierte Funktionen

Registrierung der ausgeführten Programme (Benutzerregistrierung)

Funktionen löschen

Zuweisung von Funktionen an das Touchpad

Auswahl von Anfangseinstellungen

Registrierung der ausgeführten Programme (Benutzerregistrierung)

Funktionen entsprechend der Anzahl der Finger auf dem Touchpad zuweisen

Tippen üben

Gesamte laufende Einstellungen

Smart Edge Funktionen

Tippfunktionen

Tipp- und Zieh-Sperre

Geschwindigkeit des Bildlaufs einstellen

Bildlaufbereich einstellen

Geschwindigkeit des Doppelklicks einstellen

Anzeige des Symbols auf der Windows Taskleiste

Programmieren von Zeigeroptionen


[Scrollen der Bildschirmoberfläche während der Benutzung des Touchpad]

Mit dem ELANTECH Touchpad kann vertikal und horizontal gescrollt werden, indem man am rechten oder am unteren Rand des Touchpad entlang fährt.  Diese Funktion kann sowohl aktiviert als auch deaktiviert werden ausgehend von der Taste  “Scrollen”.

Wie das Bild auch anzeigt entspricht der rechte Rand des Touchpad dem vertikalen Bildlauf und der untere Rand dem horizontalen Bildlauf. Der aktivierte Bereich für das vertikale und horizontale Scrollen kann sowohl einzeln als auch mit einem anderen zusammen eingestellt werden.

<Vertikales Scrollen>

Aktivieren der Steuerung, indem Sie auf die Aktivierung  (V) des Kontrollfeldes gehen. Bei der Aktivierung wird das Bild vertikal gescrollt, wenn der Benutzer entlang des rechten Randes des Touchpad in vertikaler Richtung verfährt.

<Horizontales Scrollen> (Diese wird nur aktiviert, wenn auch das vertikale Scrollen aktiviert wurde)

Aktiviert die Steuerung, indem man auf die Aktivierung (H) des Kontrollfeldes geht. Wenn dies aktiviert ist, verläuft das Bild horizontal, sobald der Benutzer entlang des unteren Randes des Touchpads in horizontaler Richtung verfährt.

Einstellung der Bildlaufgeschwindigkeit des Touchpad durch Klicken auf die “Einstellung der Bildlaufgeschwindigkeit”.

Klicken Sie auf “Anwenden” , um die Einstellung zu speichern.


[Einstellung des Bildlaufbereichs ]

Die Größe des Bildlaufbereichs kann eingestellt werden durch Klicken des Schiebereglers auf die “Scroll- Steuerung”.

Der Bildlaufbereich kann auf folgende Weise eingestellt werden:

1. Bewegen Sie den Schieberegler, um den Bereich des Bildlaufs einzustellen.

Wenn der Schieberegler nach links bewegt wird, wird der Bildlaufbereich verkleinert. Wenn dieser nach rechts bewegt wird, wird der Bildlaufbereich vergrößert.

2. Gehen Sie auf die Schaltfläche “Anwenden”.

    Gehen Sie auf “Anwenden”, um die neuen Einstellungen zu speichern.


[Zuweisung von Funktionen an die Schaltflächen]

Die folgenden Funktionen sind standardmäßig auf den Tasten unterhalb des Touchpad eingerichtet.

Die linke Taste (1) oder das Klicken auf die linke Taste steht für Klicken / Auswahl.

Die mittlere Taste (2) oder das gleichzeitige Klicken auf die beiden Tasten 1 und 3 steht für die Bildlauffunktion.

Die rechte Taste (3) oder das Klicken auf die rechte Taste steht für die Anzeige des Kontextmenüs.

Sowohl die Anfangseinstellungen als auch das Anwendungsprogramm können den Tasten mittels “Tastensystemsteuerung” zugewiesen werden.


[Auswahl der Anfangseinstellungen]

Behalten Sie die gewünschte Funktion bei oder gehen Sie zurück zur Standardeinstellung, ausgehend von “Schnelleinstellung des Systems”.


[Zuweisung “Ausführen” Funktionen]

Das Anwendungsprogramm kann auch einer einzelnen Taste zugewiesen werden.

1.	Wählen Sie “Starten…” und eine “Ausführen” Taste wird oberhalb des Listenfeldes erscheinen.

2.	Gehen Sie auf diese Taste, um die verschiedenen Dateien zu durchsuchen. Wählen Sie dann die gewünschte Datei aus und gehen Sie auf“Öffnen” , um die Einstellung zu speichern. Gehen Sie auf “Anwenden”, um die Neueinstellung zu speichern.


[Zuweisung von Funktionen an die Umschalttaste]

Gehen Sie auf “Einstellungen Umschalttaste” unter “Tastensteuerung”, um die Umschaltfunktionen zuzuweisen oder zu ändern.

Gehen Sie auf “Standard”, um die Standardeinstellung in  “Tastensteuerung” wieder herzustellen.


[Auswahl der Anfangseinstellungen]

Sieben Anfangseinstellungen (Abkürzungstaste, Internet, Keine, Bildlauf, Scrollen, Fenster, Zoom) stehen zur Verfügung. Wählen Sie die gewünschte Funktion aus und gehen Sie auf “OK”, um den Bereich zu verlassen.


[Benutzerdefinierte Funktionen]

Neben den Anfangseinstellungen gestattet der ELANTECH Touchpad seinen Benutzern auch persönliche Einstellungen.

1.	Wählen Sie die “Tasten” aus der  “Touchpad Systemsteuerung” und  3 (ein linkes, mittleres und rechtes) Umschaltfelder erscheinen auf dem Display, um ihnen die jeweiligen Funktionen zuzuweisen..

2.	Gehen Sie auf “Pfeil nach unten” im “Umschaltfeld”, um die gewünschte Funktion auszuwählen. Insgesamt achtzehn Funktionen (Kontext-Menü, Internet vor, Internet zurück, Vergrößerungsglas, Maximieren, Mittlere Taste, Minimieren, Keine, Seite nach oben, Seite nach unten, Starten, Bildlauf nach oben, Bildlauf nach unten, Bildlauf nach links, Bildlauf nach rechts, Start-Menü, Vergrößern und Verkleinern sind für jede Umschaltung verfügbar.

3.	Wählen Sie die gewünschten Funktionen für die Umschaltung und gehen Sie auf “Speichern”, um die Neueinstellungen zu speichern. Gehen Sie auf die “Anwenden”-Taste, um zur vorherigen Steuerungsfläche zurückzukehren.


[Zuweisung von “Ausführen” Funktionen]

Das Anwendungsprogramm kann auch jeder einzelnen Umschalttaste zugewiesen werden.

1.	Wählen Sie die “Abkürzungstaste” im Feld “Einstellungen für Umschalttaste” in der “Tastensteuerung”. Dann erscheint die Taste “Ausführen”.

2.	Wählen Sie das gewünschte Programm aus dem Feld “Öffnen”.

3.	Gehen Sie auf  “OK”, um die Neueinstellungen zu speichern.

4.	Gehen Sie auf die“Anwenden”-Taste, um zur vorherigen Steuerung zurückzukehren.


[Funktionen löschen]

Löschen von benutzerdefinierten Einstellungen.

1.	Wählen Sie die gewünschte Einstellung.

2.	Gehen Sie auf “Löschen” und “OK”, auf dem Bestätigungsfeld.

3.	Die Einstellung wurde dauerhaft aus dem Listenfeld gelöscht.

4.	Gehen Sie auf die“Anwenden”-Taste, um zur vorherigen Steuerung zurückzukehren.

(Hinweis)

Nur benutzerdefinierte Einstellungen können gelöscht werden.


[Zuweisung von Funktionen an die Touchpad-Ecken]

Jede Funktion wie z.B. Bildlauf, Programmdurchführung kann einer Ecke des Touchpad mittels“Steuerung für Tippen auf die Ecken ” zugewiesen werden.

<Aktivieren>

Gehen Sie auf das Kontrollfeld “Aktivieren” , um die Unterstützung zu aktivieren.

Das Verfahren der Zuweisung von Funktionen an die Ecken ähnelt der Beschreibung in “Tastensteuerung”.


[Auswahl der Anfangseinstellungen]

Wählen Sie die Funktion aus der entsprechenden Steuerung.


[Zuweisung von “Ausführen” Funktionen]

1.	Wählen Sie “Starten…” und eine “Ausführen” Taste wird hier erscheinen.

2.	Gehen Sie auf die Taste, um die Dateien zu durchsuchen.

3.	Wählen Sie die gewünschte Datei und gehen Sie auf “Öffnen”, um die Datei auszuwählen.

4.	Gehen Sie auf die“Anwenden”-Taste, um zur vorherigen Steuerung zurückzukehren.


[Zuweisung von Funktionen je nach Anzahl der Finger, die auf dem Touchpad verwendet werden]

Vom Touchpad aus haben Sie auch Zugriff zu den Funktionen, die den einzelnen Tasten zugewiesen wurden. Wenn die Steuerung “Touchpad” ausgewählt wurde, können Funktionen den einzelnen Tasten zugewiesen werden. Die einzelnen Zuweisungen der Finger zu den Tasten werden dann eingeblendet.

Ein Testbereich für Fingerübungen mit bis zu drei Fingern steht zur Verfügung.

Das Verhältnis von der Anzahl der “Finger” beim Tippen und der Tasten wird weiter unten erklärt.

Anzahl der Finger beim Tippen	Funktion ist der Taste zugewiesen	Anfangseinstellung
1	Linke Taste (1) Entspricht der linken Maustaste	Klicken/Auswahl
2	Mittlere Taste (2) (Klicken Sie gleichzeitig die Tasten 1 and 3) Entspricht der mittleren Maustaste	Scrollen
3	Rechte Taste (3) Entspricht der rechten Maustaste	Kontextanzeige

Wenn Klicken/Auswahl der rechten Maustaste zugewiesen wurde, werden die Einstellungen automatisch auf Linkshänder eingestellt.

Unten wird das Verhältnis von Anzahl der Finger, Tasten und Funktionen beschrieben, wenn auf Linkshänder eingestellt wurde.

Anzahl der Finger beim Tippen	Funktion ist der Taste zugewiesen	Anfangseinstellung
1	Linke Taste (1) Entspricht der linken Maustaste	Kontextanzeige
2	Mittlere Taste (2) (Klicken Sie gleichzeitig die Tasten 1 und 3) Entspricht der mittleren Maustaste	Scrollen
3	Rechte Taste (3) Entspricht der rechten Maustaste	Klicken/Auswahl


[Fingerübungen]

Das Tippen kann auch im “Testbereich” in der  “Touchpad-Steuerung” geübt werden.

1.	Gehen Sie auf die Taste “Test Starten”, um den Test zu starten.

2.	Bewegen Sie den Mauszeiger innerhalb des Bereichs “Testbereichs ” und beginnen Sie, gleichzeitig mit einem, zwei oder drei Fingern zu tippen. Die Bilder auf der Fläche ändern sich, je nach Anzahl der Finger, die diese berühren.

3.	Gehen Sie auf “Test Beenden”, um den Test zu beenden.

(Hinweis)

Wenn das Tippen auf einer anderen Oberfäche während des Tests ausgewählt wird, wird der Test dadurch beendet und die Steuerungstaste geht zurück auf  “Test Starten”.


[Aktuelle Einstellungen]

Jede Steuerungseinstellung kann bestätigt werden im Feld “Schnelles System-Setup”.  Dies wird aufgerufen durch das Klicken auf die Taste “Geräte-Setup” im Feld  “Schnelles System-Setup”.

Hier können den Tasten verschiedene Funktionen zugewiesen werden. Diese werden in einem Strukturformat angegeben und zeigen an, ob die Funktionen die vom Hersteller festgelegten sind oder vom Benutzer überschrieben wurden.

Anfangseinstellungen werden in normalem Format mit einem roten  ( V ) angezeigt. Ein Doppelklick auf das Kontrollfeld “nicht markiert” führt zurück zur Einstellung des Herstellers.

Im Folgenden erscheint die Liste mit den möglichen Einstellungen,

“Objekte auflisten”

Zeigeroption

Zeigergeschwindigkeit

Zeigerbeschleunigung

Zur Standardtaste springen

Tasten

Wechsel festlegen

Definition Umschalttaste

Geschwindigkeit Doppelklick

Touchpad-Option

Smart Edges

Tippen

Dynamische Auflösung

Scrollen

Scrollen und Bildlauf-Geschwindigkeit

Bildlaufbereich

Tippen auf die Ecken

Aktivieren / Deaktivieren und Tippen auf die Ecken


[Smart Edge]

Mit “Smart Edges” wird die Bildfläche automatisch gescrollt, wenn der Benutzer auf den Touchpad tippt und dabei die Finger in die Ecken des Touchpad schiebt. Wenn Smart Edges mittels eines ausgewählten Icons oder Fensters angewandt wird, bewegen sich diese hin zu den Ecken des Bildschirms.

Diese Anwendung kann aktiviert werden ausgehend von “Touchpad Optionen Steuerung”.

<Aktivieren>

Ein- und Ausschalten der Auswahl. Das linke Bild wird hervorgehoben, wenn die Funktion aktiviert wird.

<Der Cursor geht über die Touchpad-Ränder hinaus.

1.	Immer: “Smart Edges”Die Funktion ist immer aktiviert.

Sie kann ebenso ausgewählt werden, indem gleichzeitig die Tasten “L” und “Alt”

gedrückt werden.

2.	Nur beim Ziehen: Die Funktion wird nur aktiviert, wenn die Icons oder Fenster ausgewählt und gezogen werden.

Diese Funktion kann auch dadurch ausgewählt werden, indem Sie gleichzeitig die beiden Tasten “O” und  “Alt” drücken.

<Cursor Ecken-Geschwindigkeit>

Der Cursor oder die Ziehgeschwindigkeit können hier eingestellt werden.


[Tippen]

Das Tippen kann aktiviert oder deaktiviert werden im Feld “Touchpad Steuerungsoptionen”.

1.	Aktivieren: Tippfunktion ist aktiviert oder deaktiviert.

2.	Deaktiviert während des Tippens: Das Tippen kann auch während des Schreibens deaktiviert werden. Es empfiehlt sich, unnötige Bewegungen des Cursors während des Tippens zu vermeiden. Die Funktion kann nur ausgewählt werden, wenn die  “Tippen” Funktion aktiviert wurde


[Tipp- und Ziehsperre]

Die Funktion legt die Dauer für die “Ziehen” -Tätigkeiten fest. Dies kann aktiviert und deaktiviert werden im Feld “Touchpad Steuerungsoptionen”.

<Aktivieren>

Ein- und Ausschalten der Auswahl. Das linke Bild wird hervorgehoben, wenn die Funktion aktiviert wird.

Die folgenden zwei zusätzlichen Funktionen können ausgewählt werden, wenn die Funktion aktiviert ist.

1.	Zur Freigabe tippen: Durch nochmaliges Tippen auf das Touchpad wird das Ziehen freigegeben.

2.	Freigabe nach Zeitverzögerung: Automatische Freigabe des Ziehens nach einer festgelegten Zeitspanne.

<Verzögerung>

Einstellung der Zeitdauer, wenn eine automatische Freigabe des Ziehens eingestellt wurde. Die Zeitverzögerung kann nur verändert werden, wenn “Freigabe nach Zeitverzögerung” ausgewählt wurde.


[Einstellung der Touchpad-Empfindlichkeit]

Diese Funktion ist optional (In dieser Version ist sie nicht vorhanden). Die Touchpad-Empfindlichkeit kann hier eingestellt werden, wenn sie vorher implementiert wurde.


[Einstellung der Bildlaufgeschwindigkeit]

Die Bildlaufgeschwindigkeit kann im Feld “Steuerung Bildlauf” eingestellt werden. Der Bildlauf kann vertikal oder horizontal eingestellt werden durch Klicken auf das dazugehörige Kontrollfeld.

Um die Bildlaufgeschwindigkeit zu ändern, gehen Sie auf “Einstellung Bildlaufgeschwindigkeit”.

Die Geschwindigkeit kann auf folgende Weise eingestellt werden:

1. Bewegen Sie den Schieberegler, um die Bildlaufgeschwindigkeit einzustellen.

Wenn der Schieberegler nach links bewegt wird, nimmt die Bildlaufgeschwindigkeit ab, wenn er nach rechts bewegt wird, nimmt sie zu.

2. Gehen Sie auf OK.

    Gehen Sie auf “Anwenden”, wenn Sie die Einstellungen eingegeben haben.


[Einstellung der Geschwindigkeit des Doppelklicks]

Die Geschwindigkeit des Doppelklicks kann im Feld “Tastensteuerung ” eingestellt werden. Um die neue Geschwindigkeit zu testen, gibt es einen Testbereich. Mit einem Doppelklick auf das Bild starten Sie den Test. Um diesen zu beenden, machen Sie dort nochmals einen Doppelklick.

Verwenden Sie die Taste “Standard”, um die Geschwindigkeit wieder auf die Anfangseinstellung zurück zu stellen.


[Anzeige des Symbols auf der Windows Taskleiste]

Das “Touchpad” -Symbol (oder Programm genannt) kann von der Taskleiste ein- oder  ausgeblendet werden, indem das Feld “Einblenden des Symbols in der Taskleiste  ” unter “Andere Steuerungen” aktiviert wird.

Während des Einblendes kann das Symbol durch einen Doppelklick aus der  “Touchpad Systemsteuerung” herausgenommen werden.


[Programmieren von Zeigeroptionen]

Einstellung der Zeiger-Vorgänge.

<Zeigergeschwindigkeit>

Verwenden Sie für die Einstellung der Geschwindigkeit des Mauszeigers den Schieberegler. Der Zeiger bewegt sich langsam über den Bildschirm, wenn er auf langsam eingestellt wurde und schnell über den Bildschirm, wenn er auf hoch eingestellt wurde.

<Zeigerbeschleunigung>

Wenn Sie das Kontrollfeld aktivieren, kann der Grad für schnelle Zeigerbewegungen auf dem Computerbildschirm eingestellt werden.

<Zur Standardtaste springen>

Wenn diese Funktion aktiviert wurde, befindet sich beim Einblenden eines Dialogfeldes der Mauszeiger immer oberhalb der “Standard” -Taste.


Haupt2
[Genaue Touchpad Informationen]

Nach der gelungenen Installation kann die “Touchpad Systemsteuerung” sowohl durch einen Doppelklick auf dem Taskleisten-Symbol aktiviert werden als auch durch den Start der“Maus-Steuerung” unter “Ordner Steuerungsgruppe”.

Um Zugang zu den neuesten Informationen und dem Download des Treibers zu erhalten, besuchen Sie bitte die Webseite von ELANTECH  http://www.elantech.com.tw. Danke für Ihre Unterstützung.


Haupt3
[Handschrift-Funktion]

Diese Anwendung kann mit einem KTP3-Treiber kombiniert werden. Das Funktionsdiagramm zum Touchpad wird eingestellt auf den absoluten Modus, wenn die “Handschrift-Funktion” aktiv ist.

Die Handschrift-Funktion ist ein zusätzliches Element.

<Handschrift-Funktion aktiv>

Wenn die Handschrift-Funktion ausgeführt wird, hat der Benutzer die Möglichkeit, Zeichen einzugeben, indem er diese auf das ELANTECH TouchPad schreibt.

<Zurück zu Maus-Eigenschaften>

Der Benutzer kann wählen zwischen “Handschrift-Funktion (absoluter Modus)” und “Maus-Funktion” (relativer Modus), indem er die “F11” Funktionstaste auf der Tastatur drückt.

<Handschrift-Funktion geschlossen>

Das Touchpad geht zurück zur Mausfunktion (relativer Modus), sobald die “Handschrift-Funktion” heruntergefahren wurde.


[Maus Systemsteuerung]

Die Maus Systemsteuerung wird auch “Touchpad Systemsteuerung ” genannt. Sie wird hinzugenommen, um die Vorgänge mit der Maus (Touchpad) unter Windows zu erweitern, nachdem der Treiber erfolgreich installiert wurde.

<Methode 1>

Doppelklick auf das Animationssymbol (auch “Touchpad-Symbol” genannt) auf der Windows Taskleiste.

<Methode 2>

Klicken auf die [Start] Taste in der Windows Taskleiste.

Wählen Sie  “Einstellungen” -> “ Systemsteuerung ”, um das Fenster der Kontrollgruppe einzublenden .

Doppelklick auf “Maus” Anwendung.

<Methode 3>

Doppelklick auf das “Mein PC” Symbol auf dem Desktop.

Doppelklick auf das Symbol für “Systemsteuerung” im Fenster "Mein PC".

Doppelklick auf das “Maus”Symbol.


Eigenschaften für Schnelleinrichtung

[Schnellinitialisierung]

Hier werden die Funktionen, die dem Touchpad und den Tasten zugewiesen wurden, eingeblendet.

<Tastenkonfiguration>

Die Bilder des Touchpad mit Schaltflächen werden im Feld “Schnelle Systemeinrichtung ” angezeigt.

Indem Sie auf das Bild für die Umschalttaste klicken, wird die Oberfläche Konfiguration für die Umschalttaste eingeblendet sowie die aktuelle zugehörige Funktion.

Die Funktionen können verändert werden durch Klicken auf die Schaltfläche Systemsteuerung.

<Geräte-Setup>

Klicken auf die Taste “Geräte-Setup ”  blendet das Feld Geräte-Setup  ein.Alle aktuellen Konfigurationen werden in einem “Struktur” Format wiedergegeben.

Der Bildschirm kann auch angezeigt werden, indem gleichzeitig die Tasten  “V” und “Alt” gedrückt werden.


[Konfiguration der Umschalttaste]

Dieser Bildschirm zeigt die zugewiesenen Funktionen für jede Umschalttaste. Die zugewiesene Funktion kann verändert werden durch Klicken auf Einrichtung Umschalttaste unter Tasten Systemsteuerung.


[Geräte-Setup]

Auf diesem Bildschirm werden die vorhandenen Funktionen in einem Strukturformat wiedergegeben.

Das Strukturformat kann erweitert werden, um die untergeordneten Elemente zu zeigen oder auch reduziert werden, um diese auszublenden. Dies geschieht durch Klicken auf das Plus (+) oder das Minus (-) neben den übergeordneten Elementen.

Diese Anschlussfläche gestattet dem Benutzer die Touchpad-Einrichtung zu verfolgen oder den Standard-Modus neu einzurichten unter “Anfang (Standard)”.

Das Symbol “V” wird in roter Farbe im Kontrollfeld markiert, um die  “Anfangseinstellungen” wiederzugeben.

****Der Benutzer können über diese Anschlussfläche nicht von der Standardeinrichtung zur gewünschten Einrichtung wechseln. Der ELANTECH-Treiber gestattet dem Benutzer von der Standard-Einrichtung zur gewünschten Einrichtung in andere Anschlussflächen zu wechseln. Zum Beispiel können Sie von der Tastensteuerung wechseln zur “Tasteneinrichtung”****

Im Folgenden sehen Sie die Liste für mögliche Einrichtungen

“Objekte auflisten”

Zeigeroption

Zeigergeschwindigkeit

Zeigerbeschleunigung

      Zur Standardtaste springen

Tasten

Wechsel festlegen

Setup vertikale Bewegung

Geschwindigkeit Doppelklick

Touchpad-Optionen

Smart Edges

Tippen

Dynamische Auflösung

Scrollen

Scrollen und Bildlauf-Geschwindigkeit

Scrollbereich

Tippen auf die Ecken

Aktivieren und Tippen auf die Ecken

Klicken Sie auf “OK”, um die Änderungen zu speichern.


[Zeigeroptionen]

Hier kann die Zeigeroption eingestellt werden.

Nach der geänderten Einrichtung gehen Sie auf die Taste “AAnwenden” und bestätigen Sie dadurch die Änderungen.

<Zeigergeschwindigkeit>

Bewegen Sie den Schieberegler, um die relative Bewegung des Mauszeigers bzgl. der derzeitigen Handbewegung einzustellen. Der Zeiger bewegt sich langsam über den Bildschirm, wenn er auf langsam eingestellt wurde und schnell über den Bildschirm, wenn er auf hoch eingestellt wurde.

Die Geschwindigkeit kann auch eingerichtet werden, indem die Pfeiltasten auf der Tastatur bedient werden und danach gleichzeitig die Tasten “S” und “Alt” gedrückt werden.

<Zeigerbeschleunigung>

Wenn Sie das Kontrollfeld aktivieren, kann der Grad für schnelle Zeigerbewegungen auf dem Computerbildschirm eingestellt werden.

Die Steuerung kann auch eingerichtet werden, indem man die Pfeiltasten auf der Tastatur bedient und danach gleichzeitig die Tasten “B” und “Alt” drückt.

<Zur Standardtaste springen>

Wenn diese Funktion aktiviert wurde, befindet sich beim Einblenden eines Dialogfeldes der Mauszeiger immer oberhalb der “Standard” -Taste.

Werden gleichzeitig die Tasten “N” und “Alt” gedrückt, kann die Einrichtung aktiviert werden.

<Standard>

Zurückstellen der Steuerung auf die Anfangseinstellung. Die Zurückstellung ist auch möglich durch gleichzeitiges Drücken der Tasten “D” und “Alt”.


Tasteneigenschaften

[Tasten]

Diese Anschlussfläche beschreibt den Vorgang für die Einrichtung der Tastenfunktionen.

<Umschaltdefinition>

Bis zu 19 Funktionen (18 für Taste 2) können der linken Taste (1) und der mittleren Taste (2) zugewiesen werden (drücken Sie gleichzeitig die Tasten 1 und 3) sowie auch der rechten Taste (3). Befolgen Sie dabei die folgenden Methoden.

1.	Wählen Sie aus dem Dropdownlistenfeld aus

Gehen Sie auf das Dropdownlistenfeld und wählen Sie eine der folgenden Funktionen aus:

“Klicken / Auswahl, Kontext Menü, Internet zurück, Internet vorwärts, Vergrößerungsglas, Maximieren, Mittlere Taste, Minimieren, Keine und Seite nach oben, Seite nach unten, Starten…, Bildlauf nach oben, Bildlauf nach unten, Bildlauf nach links, Bildlauf nach rechts, Start-Menü, Vergrößern und Verkleinert ”.

Bei der Taste 2 ist “Klicken / Auswahl” nicht vorhanden.

2.	Wählen Sie mit der Abkürzungstaste aus

Verwenden Sie die Pfeiltaste auf der Tastatur oder eine externe Maus, um nach oben oder nach unten zu gehen, wenn Sie die gewünschte Funktion auswählen und das Dropdownlistenfeld auf dem Bildschirm gezeigt wird.

Wenn “Starten…” ausgewählt wurde, erscheint die Taste “Ausführen” oberhalb des “Dropdownlistenfeldes”. Wenn Sie auf diese Taste gehen, wird die Standard-Steuerung “Öffnen” eingeblendet. Wählen Sie die Anwendung aus, die Sie ausführen wollen und gehen Sie auf “Öffnen”, um das Setting zu speichern.

Wenn Sie erfolgreich ausgewählt haben, wird der Name der gewählten Anwendung unter dem Dropdownlistenfeld angezeigt.

<Geschwindigkeit des Doppelklicks>

Stellen Sie die Geschwindigkeit des Doppelklicks ein, indem Sie den Schieberegler entweder mit dem Mauszeiger oder mit den Pfeiltasten auf der Tastatur in die gewünschte Position bringen.

Der Schieberegler kann auch ausgewählt werden, indem Sie gleichzeitig die Tasten “S” und “Alt” drücken.

<Testbereich>

Um die Geschwindigkeit des Doppelklicks zu testen, machen Sie im Testbereich einen Doppelklick. Das ELANTECH-Logo wird animiert, wenn ein effektiver “Doppelklick” erkannt wurde. Die Animation wird beendet, wenn der nächste effektive “Doppelklick”  erkannt wurde.

<Standard>

Um zu dem vom Hersteller eingestellten Status zurückzukehren, gehen Sie entweder auf “Standard” oder drücken Sie gleichzeitig die Tasten “D” und “Alt”.

Versichern Sie sich, dass Sie die Taste “Anwenden” betätigt haben, um Änderungen zu speichern, noch bevor Sie die Anschlussfläche verlassen.


[Setup Umschalttaste]

Die Funktionen können der Umschalttaste durch diese Schaltfläche zugewiesen werden ..

Es gibt Sieben Funktionen, Abkürzungstaste, Internet, Keine, Bildlauf, Scrollen, Fenster und Zoom.

<Anfangseinstellungen werden zugewiesen>

1.	Wählen Sie einen der ersten sieben Anfangseinstellunen aus dem untenstehenden Dropdownlistenfeld. Dann werden die Funktionen angezeigt.

2.	Klicken Sie  “OK”, um die Neueinstellungen zu bestätigen.

<“Ausführen” Funktionen werden zugewiesen>

1.	Wählen Sie “Starten….” aus dem Dropdownlistenfeld und eine “Ausführen” Schaltfläche wird neben dem Feld angezeigt . Wenn Sie auf diese Taste gehen, wird die Standard-Steuerung “Öffnen” eingeblendet. Wählen Sie die Anwendung aus, die Sie ausführen wollen und gehen Sie auf “Öffnen”, um das Setting zu speichern.

Wenn Sie erfolgreich ausgewählt haben, wird der Name der gewählten Anwendung unter dem Dropdownlistenfeld angezeigt.

2.	Gehen Sie auf “OK”, um die Neueinstellungen zu speichern und zur vorherigen Steuerung zurückzukehren.

<Funktionen werden gelöscht>

Löschen Sie die benutzerdefinierten Funktionen.

1.	Wählen Sie die gewünschte Funktion aus dem Listenfeld.

2.	Klicken Sie auf die  “Löschen ” Schaltfläche.

3.	Gehen Sie auf “OK” im Bestätigungskästchen des Dialogfeldes.

4.	Die Einstellung wurde dauerhaft aus dem Listenfeld gelöscht.

5.	Gehen Sie auf die “Anwenden”-Taste, um zur vorherigen Steuerungsfläche zurückzukehren.

(Hinweis)

Nur benutzerdefinierte Einstellungen können gelöscht werden.


[Umschaltfunktion speichern]

Geben Sie eine neue Benutzereinstellung ein und gehen Sie auf “OK”, um dies zu speichern.


Touchpad-Eigenschaften

[Touchpad]

Die Funktionen jeder einzelnen Schaltfläche können auch für die “Multiple fingers® Funktion” dieses Touchpads angewandt werden. Wenn die “Touchpad-Steuerung” ausgewählt wurde, werden die Funktionen, die jeder einzelnen Taste zugewiesen wurden, in dieser Fläche angezeigt. Für das Trainieren des Tippens mit ein, zwei oder drei Fingern gibt es einen Testbereich.

<Standardeinstellung>

Das Verhältnis von der Anzahl der “Finger” beim Tippen und der Tasten wird weiter unten erklärt.

Anzahl der Finger beim Tippen	Funktion ist der Taste zugewiesen	Anfangseinstellung
1	Linke Taste (1) Entspricht der linken Maustaste	Klicken/Auswahl
2	Mittlere Taste (2) (Klicken Sie gleichzeitig die Tasten 1 und 3) Entspricht der mittleren Maustaste	Scrollen
3	Rechte Taste (3) Entspricht der rechten Maustaste	Kontextanzeige

<Finger Definieren>

Die Funktion “Klicken/Auswahl” wird jeweils immer einem Finger zugewiesen. 18 weitere Funktionen können  zwei und drei Fingern zugewiesen werden.

1. Wählen Sie aus dem Dropdownlistenfeld aus

Gehen Sie auf das Dropdownlistenfeld und wählen Sie eine der folgenden Funktionen aus:

“Kontext Menü, Internet zurück, Internet vorwärts, Vergrößerungsglas, Maximieren, Mittlere Taste, Minimieren, Keine und Seite nach oben, Seite nach unten, Starten  …, Bildlauf nach oben, Bildlauf nach unten, Bildlauf nach links, Bildlauf nach rechts, Start-Menü, Vergrößern und Verkleinert ”.

Für Finger 2 und 3 ist “Klicken/Auswahl” nicht verfügbar.

2. Wählen Sie mit der Abkürzungstaste aus

Verwenden Sie die Pfeiltaste auf der Tastatur oder eine externe Maus, um nach oben oder nach unten zu gehen, wenn Sie die gewünschte Funktion auswählen und das Dropdownlistenfeld auf dem Bildschirm gezeigt wird.

Wenn “Starten…” ausgewählt wurde, erscheint die Taste “Ausführen” oberhalb des “Dropdownlistenfeldes”. Wenn Sie auf diese Taste gehen, wird die Standard-Steuerung “Öffnen” eingeblendet. Wählen Sie die Anwendung aus, die Sie ausführen wollen und gehen Sie auf “Öffnen”, um das Setting zu speichern.

Wenn Sie erfolgreich ausgewählt haben, wird der Name der ausgewählten Anwendung unter dem Dropdownlistenfeld angezeigt.

Weiter unten wird das Verhältnis von Anzahl der Finger, Tasten und Funktionen beschrieben, wenn auf Linkshänder eingestellt wurde.

<Finger-Übung>

Das Tippen kann im “Testbereich” geübt werden.

1.	Gehen Sie auf die Schaltfläche “Test Starten”, um den Test zu starten.

2.	Bewegen Sie den Mausanzeiger innerhalb des “Testbereichs” und beginnen Sie, mit einem oder gleichzeitig mit zwei oder drei Fingern zu tippen. Das Bild auf dieser Fläche ändert sich je nach getippter Menge.

3.	Gehen Sie auf “Test Beenden”, um den Test zu beenden.

(Hinweis)

Wenn das Tippen auf einer anderen Oberfäche während des Testens ausgewählt wird, wird der Test dadurch beendet und die Steuerungstaste geht zurück auf  “Test Starten”.


Touchpad Options-Eigenschaften

[Touchpad-Optionen]

Einige eindeutige Touchpad-Funktionen wie Smart Edges, Tipp- und Ziehsperre können mit dieser Anschlussfläche personalisiert werden.

<Smart Edges>

Mit “Smart Edges” wird die Bildfläche automatisch gescrollt, wenn der Benutzer bei der Verwendung des Touchpad die Finger in die Ecken des Touchpad schiebt. Wenn diese Funktion mittels eines ausgewählten Symbols oder Fensters angewandt wird, bewegt sie sich kontinuierlich hin zu den Ecken des Bildschirms.

Die Funktion kann ein- und ausgeschaltet werden, indem Sie auf “Aktivieren” in der Kontrollbox klicken. Das linke Bild wird hervorgehoben, wenn die Funktion aktiviert wurde.

Die Steuerung kann ebenso ein- und ausgeschaltet werden, indem Sie gleichzeitig die Tasten   “S” und “Alt” drücken.

<Der Cursor geht über die Touchpad-Ränder hinaus.

Wenn “Smart Edges ” aktiviert wurde, sind auch die beiden folgenden zusätzlichen Funktionen erlaubt.

1.	Immer: “Smart Edges” Funktionen sind immer erlaubt.

Dies kann ebenso ausgewählt werden, indem gleichzeitig die Tasten “L” und

“Alt” gedrückt werden.

2.	Nur beim Ziehen: Die Funktion wird nur aktiviert, wenn die Symbole oder Fenster ausgewählt und aktiviert wurden.

Diese Funktion kann ebenso ausgewählt werden, indem Sie gleichzeitig die beiden Tasten “O” und  “Alt” drücken.

<Cursor Ecken-Geschwindigkeit>

Der Cursor oder die Ziehgeschwindigkeit können innerhalb dieser Funktion eingestellt werden.

<Tippen>

1.	Aktivieren: Gehen Sie auf das Kontrollfeld. Dann wird das Touchpad ein- oder ausgeschaltet.

Dies kann auch aufgerufen werden, indem gleichzeitig die Tasten  “E” und “Alt” gedrückt werden.

2.	Während des Tippens deaktivieren: Die Tippfunktion kann auch während des Tippens deaktiviert werden. Es empfiehlt sich, unnötige Bewegungen des Cursors während des Tippens zu vermeiden.  Die Funktion kann nur ausgewählt werden, wenn die  “Tippen” Funktion aktiviert wurde.

Sie kann ein- und ausgeschaltet werden, indem gleichzeitig die Tasten “W” und “Alt” gedrückt werden.

<Dynamische Auflösung>

Diese Funktion kann standardmäßig deaktiviert werden und wird ein- bzw. ausgeschaltet, indem Sie auf “Aktivieren” im Kontrollfeld gehen. Wenn die Funktion aktiviert ist, wird die Auflösung entsprechend der Geschwindigkeit erhöht (wenn die Geschwindigkeit zwischen 0.5 ~ 1.6 inch/s liegt)

<Tipp- und Ziehsperre>

Diese Funktion legt die Vorgänge des “Ziehen” fest. Es gibt zwei Wege um die Sperre aufzuheben - durch Tippen oder nach einer Zeitverzögerung.

<Aktivieren>

Das Kontrollfeld schaltet die Tippfunktionen ein und aus. Dieses Kontrollfeld kann ein- und ausgeschaltet werden, indem gleichzeitig die Tasten “E” und  “Alt” gedrückt werden.

Zwei zusätzliche Funktionen können ausgewählt werden, wenn die Tipp- und Ziehsperre aktiviert wurde.

1.	Zur Aufhebung tippen Sie bitte: Die Sperre wird aufgehoben durch erneutes Tippen.

Dies kann ebenso ausgewählt werden, indem Sie gleichzeitig die Tasten  “C” und “Alt” drücken.

2.	Aufhebung nach Zeitverzögerung: Gibt die Sperre automatisch frei nach einer vorher festgelegten Zeitverzögerung.

Diese Funktion kann ebenso ausgewählt werden, indem Sie gleichzeitig die beiden Tasten “R” und  “Alt” drücken.

<Verzögerung>

Wenn die Funktion “Aufhebung nach Zeitverzögerung eingestellt wurde”, verwenden Sie den Schieberegler, um die Dauer der Zeitverzögerung einzustellen.

<Standard>

Stellen Sie die Zeitverzögerung wieder entsprechend der Anfangseinstellung ein. Wenn Sie “Standard” anklicken oder gleichzeitig die Tasten “D” und “Alt” drücken.


Bildlauf-Eigenschaften

[Scrolling]

<Scrollen>

Scrollen Sie das Fenster entweder vertikal oder horizontal, indem Sie am rechten oder unteren Rand des Touchpad entlang fahren.

<Vertikales Scrollen>

Aktivieren Sie die Steuerung, indem Sie auf die Aktivierung  (V) des Kontrollfeldes gehen. Wenn dieses aktiviert wurde, wird das Bild vertikal gescrollt, sobald der Benutzer entlang des rechten Randes des Touchpads in vertikaler Richtung verfährt.

Das Kontrollfeld kann ein- und ausgeschaltet werden, indem gleichzeitig die Tasten “V” und “Alt” gedrückt werden.

<Horizontales Scrollen>

(Die Steuerung wird nur aktiviert, wenn das vertikale Scrollen aktiviert wurde)

Aktivieren Sie die Steuerung, indem Sie auf die Aktivierung (H) des Kontrollfeldes gehen. Wenn es aktiviert ist, wird das Bild horizontal gescrollt, sobald der Benutzer am unteren Rand des Touchpad in horizontaler Richtung entlang fährt.

Das Kontrollfeld kann ein- und ausgeschaltet werden, indem gleichzeitig die Tasten  “H” und “Alt” gedrückt werden.

<Einstellung der Bildlaufgeschwindigkeit>

Stellen Sie die Bildlaufgeschwindigkeit ein, indem Sie auf  Einstellung der Bildlaufgeschwindigkeit klicken

Diese Funktion kann ebenso ausgewählt werden, indem Sie gleichzeitig die beiden Tasten “S” und  “Alt” drücken.

<Bildlaufbereich>

Auch die Breite des vertikalen und horizontalen Bildlaufbereichs kann eingestellt werden, indem der Schieberegler horizontal bewegt wird. Wenn der Schieberegler bewegt wird, zeigt das Bild die neue Breite an. (Diese Steuerung wird nur aktiviert, wenn das vertikale Scrollen aktiviert wurde)

<Standard>

Gehen Sie zur Anfangseinstellung zurück, indem Sie entweder auf  “Standard” gehen oder gleichzeitig die Tasten “D” und “Alt” drücken.


[Bildlaufgeschwindigkeit]

Dies stellt die Bildlaufgeschwindigkeit ein

<Bildlaufgeschwindigkeit>

Bewegen Sie den Schieberegler horizontal, um die Geschwindigkeit des Bildlaufs einzustellen.

Der Schieberegler kann auch durch die Pfeiltasten auf der Tastatur bewegt werden, nachdem gleichzeitig die Tasten “S” und “Alt” gedrückt wurden.

<Standard>

Gehen Sie zur Anfangseinstellung zurück, indem Sie entweder auf  “Standard” gehen oder gleichzeitig die Tasten “D” und “Alt” drücken.


Eigenschaften für das Tippen auf die Ecken

[Tippen auf die Ecken]

<Tippen auf die Ecken>

Diese Funktion kann einer der vier Touchpad-Ecken zugewiesen werden.

<Aktivieren>

Dies aktiviert / deaktiviert das Tippen auf die vier Ecken.

Die Steuerung kann auch ein- und ausgeschaltet werden, indem Sie gleichzeitig die Tasten “E” und “Alt” drücken.

Insgesamt achtzehn Funktionen (Kontext-Menü, Internet vor, Internet zurück, Vergrößerungsglas, Maximieren, Mittlere Taste, Minimieren, Keine, Seite nach oben, Seite nach unten, Starten..., Bildlauf nach oben, Bildlauf nach unten, Bildlauf nach links, Bildlauf nach rechts, Start-Menü, Vergrößern und Verkleinern sind verfügbar.

Wenn “Starten...” ausgewählt wurde, wird die Taste “Ausführen” neben dem Listenfeld angezeigt. Wenn Sie darauf klicken, können die verschiedenen Anwendungen (Dateien) des Systems “Öffnen” durchsucht werden. Wählen Sie die Anwendung aus, die Sie starten wollen und gehen Sie auf “Öffnen”, um die Einstellungen zu speichern.

Wenn Sie erfolgreich ausgewählt haben, wird der Name der ausgewählten Anwendung unter dem Dropdownlistenfeld angezeigt.

<Standard>

Gehen Sie zur Standardeinstellung zurück, indem Sie auf “Standard” klicken oder gleichzeitig die Tasten “D” und “Alt” drücken.


Andere Eigenschaften

[Andere]

Die aktuelle Touchpad Treiber-Version kann hier angezeigt werden. Der letzte Treiberversion kann mittels dieser Anschlussfläche heruntergeladen werden.

Das Ein- und Ausschalten der Anzeigefläche des Touchpad-Symbols auf der Taskleiste ist hier vorhanden.


Tastenkonfiguration
*Tastenkonfiguration

Die Bilder der verschiedenen Tastenkonfigurationen (Touchpad, Umschalttaste und Schaltflächen) werden angezeigt.


Geräte-Setup
*Geräte-Setup

Die möglichen Vorgänge auf dem Touchpad werden in einem Strukturformat angezeigt und geben an, ob sich die Funktionen in Standardformat befinden oder nicht.

Die Anfangseinstellungen werden in normalem Format mit einem roten  ( V ) angezeigt. Ein Doppelklick auf das Kontrollfeld “nicht markiert” führt zurück zur Einstellung des Herstellers.

“Objekte auflisten”

Zeigeroption

Zeigergeschwindigkeit

Zeigerbeschleunigung

Zur Standardschaltfläche springen

Tastern

Umschaltdefinition

Setup Umschalttaste

Geschwindigkeit Doppelklick

Touchpad-Option

Smart Edges

Tippen

Dynamische Auflösung

Scrollen

Scrollen und Bildlauf-Geschwindigkeit

Bildlaufbereich

Tippen auf die Ecken

Aktivieren und Tippen auf die Ecken


Standard
*Standard

Zurück zur Anfangseinstellung.


Tastenkonfiguration (Wechselschalter)
*Tastenkonfiguration (Umschalttaste)

Die Anzeigefunktionen werden der Umschalttaste zugewiesen.


Definition der Umschalttaste
*Definition der Umschalttaste

Dies weist Funktionen der linken Taste (1), der mittleren Taste (2) (drücken Sie gleichzeitig die Tasten 1 und 3), und der rechten Taste (3) zu.


Geschwindigkeit Doppelklick
*Geschwindigkeit Doppelklick

Dies stellt die Geschwindigkeit des Doppelklicks ein.


Setup Umschalttaste
*Setup Umschalttaste

Die Funktionen können jeder einzelnen Umschalttaste zugewiesen werden. Es stehen Sieben Standardeinstellungen zur Verfügung.


Speichern der Umschaltdefinition
*Speichern der Umschaltdefinition

Speichern der Neueinrichtung für die Umschalttaste.


Multiple fingers
*Multiple fingers

Funktion, die einer einzigen Taste zugewiesen ist (Linke, Mittlere oder Rechte Taste) kann einem der “Multiple fingers®”zugewiesen werden.

Das bedeutet, dass das Tippen mit einem Finger durch die Taste “Links” angezeigt wird, mit zwei Fingern durch die Taste “Mitte” und mit drei Fingern durch die Taste  “Rechts”.


Finger-Übung
*Finger-Übung

Testbereich zum Tippen mit bis zu drei Fingern.


Smart Edges
*Smart Edges

Mit “Smart Edges” scrollt der Bildschirm  automatisch weiter, wenn der Benutzer das Touchpad berührt und den Finger zum Rand des Touchpad gezogen hat. Wenn dies mittels eines ausgewählten Symbols oder Fensters Anwendung findet, bewegt sich dieses kontinuierlich an den Rand des Bildschirms.


Tippen
*Tippen

Tippfunktion aktiviert oder deaktiviert.


Bildlaufbereich
*Bildlaufbereich

Die Breite des vertikalen und horizontalen Bildlaufbereichs kann eingestellt werden, indem der Schieberegler horizontal bewegt wird. Wenn der Schieberegler bewegt wird, zeigt das Bild die neue Breite an. Diese Steuerung wird nur aktiviert, wenn sowohl der vertikale als auch der horizontale Bildlauf aktiviert ist.


Tipp- und Ziehsperre
*Tipp- und Ziehsperre

Aktivieren Sie das kontiunierliche Ziehen mit den Fingern, nachdem Sie ein Symbol oder Fenster eingegeben haben. Es kann erst nach der Eingabe oder einer Zeitverzögerung freigegeben werden.


Touchpad-Empfindlichkeit
*Touchpad-Empfindlichkeit

Dies stellt die Empfindlichkeit des Touchpad ein.


Scrollen
*Scrollen

Setup für das Scrollen des Fensters vertikal oder horizontal durch Ziehen zum rechten oder linken Rand des Touchpad.


Vertikales Scrollen
*Vertikales Scrollen

Scrollen Sie den Bildschirm vertikal, indem Sie vertikal entlang des rechten Randes des Touchpad fahren.


Horizontales Scrollen
*Horizontales Scrollen

Scrollen Sie den Bildschirm horizontal, indem Sie horizontal am unteren Randes des Touchpad entlang fahren.


Bildlaufgeschwindigkeit einstellen
*Bildlaufgeschwindigkeit einstellen

Dies stellt die Bildlaufgeschwindigkeit ein.


Tippen auf die Ecken
*Tippen auf die Ecken

Aktiviert die Funktion / das Programm durch Berühren einer der Ecken.


Zeigt die Bilder des Touchpad und die Tasten mit den jeweils zugewiesenen Funktionen an.


Hier wird die Steuerung des Geräte-Setups angezeigt.


Hier wird die Steuerung der Konfiguration der Umschalttaste angezeigt.


Hier werden die Funktionen angezeigt, die der Umschalttaste zugewiesen sind.


Dies schließt die Steuerung.


Dies speichert die neue Einrichtung und schließt die Steuerung.


Zurück zur Anfangseinstellung für alle Settings.


Dies schließt die Steuerung ohne die Neueinrichtungen zu speichern.


Zeigt aktuelle Einstellungen in einem “Struktur” Format.


Dies weist den Tasten einzelne Funktionen zu.


Registriert die Anwendung, um gestartet zu warden.


Auflistung aller vorhandenen Funktionen.


Dies stellt die Geschwindigkeit des Doppelklicks ein.


Testen der Geschwindigkeit des Doppelklicks.


Zurück zur Anfangseinstellung.


Öffnen des Setups für die Steuerung der Umschalttast, um die Funktionen für die Umschalttaste festzulegen.


Wählen Sie eine der Sieben Anfangs-Settings aus.


Wählen Sie eine der achtzehn Anfangs-Settings aus.


Speichern Sie die neuen Settings und öffnen Sie Speichern Sie die Umschalt-Settings.


Löschen der Benutzereinstellungen.


Dies speichert die neuen Einstellungen und schließt die Steuerung.


Dies schließt die Steuerung ohne vorher die Neueinstellungen zu speichern.


Registriert die zu startende Anwendung.


Zeigt das auszuführende Programm an.


Speichern der Neueinstellung.


Speichern der Neueinstellung unter dem angegebenen Namen und Schließen der Steuerung.


Dies schließt die Steuerung ohne Neueinstellungen zu speichern.


Testbereich für das Fingertippen.


Gehen Sie auf die Taste, um den Test zu starten oder zu beenden.


Dies aktiviert / deaktiviert die Smart Edges-Funktion.


Zusätzliche Funktionen, wenn Smart Edge aktiviert wurde.

Immer: Die Smart Edges-Funktion bleibt immer aktiviert.

Nur beim Ziehen: Die Smart Edge-Funktion wird nur aktiviert, wenn entsprechende Symbole oder Fenster ausgewählt und gezogen werden.


Stellt die Geschwindigkeit sowohl für den Bildlauf als auch für das Ziehen für die Smart Edge-Funktionen ein.


Aktiviert oder deaktiviert die Tippfunktion.


Verhindert unnötige Bewegungen des Cursors, wenn das Touchpad während des Tippens berührt wird.


Aktiviert / Deaktiviert die Tipp- und Ziehfunktion.


Zusätzliche Funktionen, wenn die Tipp- und Ziehfunktion aktiviert wurde. Einstellung der verschiedenen Methoden für die Aufhebung der Zieh-Sperre.

Zur Aufhebung tippen: Aufhebung durch erneutes Tippen.

Aufhebung nach Zeitverzögerung: Automatische Aufhebung nach einer bestimmten Zeitverzögerung.


Stellt die Zeitverzögerung für die Aufhebung der Zieh-Sperre ein.


Dies stellt die Empfindlichkeit des Touchpad ein.

Diese Funktion ist optional.


Zurück zur Anfangseinstellung.


Aktiviert / deaktiviert den vertikalen Bildlauf.


Aktiviert / deaktiviert den horizontalen Bildlauf.


Zeigt die Steuerung der Bildlaufgeschwindigkeit an.


Zurück zur Anfangseinstellung.


Einstellung der Bildlaufgeschwindigkeit.


Zurück zur Anfangseinstellung.


Speichern der Neueinstellungen und Schließen der Steuerung.


Schließen der Steuerung ohne Speichern der Neueinstellung.


Aktiviert oder deaktiviert das Tippen auf die Ecken.


Zeigt den auszuführenden Vorgang in der linken oberen Ecke des Touchpad an.


Zeigt den auszuführenden Vorgang durch Berühren der rechten oberen Ecke des Touchpad an.


Zeigt den auszuführenden Vorgang durch Berühren der linken unteren Ecke des Touchpad an.


Zeigt den auszuführenden Vorgang durch Berühren der rechten unteren Ecke des Touchpad an.


Zeigt die auszuführende Anwendung an.


Zurück zur Anfangseinstellung.


Dadurch wird das tatsächliche Rollenkonfigurationsfeld angezeigt.


Markieren Sie dieses Ankreuzfeld, um mit der USB-Maustaste die Funktionen anzuklicken, die Sie für Primärfunktionen, wie zum Beispiel "Markieren" und Verschieben" verwenden.


Das Touchpad-Symbol (Programm) auf der Windows-Taskleiste wird angezeigt oder ausgeblendet.


Das Verhältnis von Bewegungsradius der Maus (oder dem Bewegungsradius eines Fingers auf dem Touchpad) und dem Bewegungradius des Zeigers auf dem Bildschirm kann eingestellt werden, indem man den Schieberegler bewegt.


Aktiviert / deaktiviert die Beschleunigung des Zeigers.


Einstellung der Beschleunigung von Mausbewegungen (oder des Touchpads) und der Zeigerbewegungen (auf dem Bildschirm).


Zurück zur Anfangseinstellung.


Auswahl der Vorgänge, die der Umschalttaste zugewiesen werden sollen.


Anzeigen der Anwendung, die ausgeführt werden soll.


Anzeigen der zugewiesenen Vorgänge.


Einstellung der Bildlaufgeschwindigkeit.


Speichern der Neueinstellungen.


Aktiviert / deaktiviert die Skalierung für höhere Auflösungen.

Aktiviert: Die höchste dynamische Auflösung beträgt 300 dpi.

Deaktiviert: Die höchste dynamische Auflösung beträgt 200 dpi.


Sowohl die Breite des vertikalen als auch des horizontalen Bildlaufbereichs kann eingestellt werden, indem der Schieberegler horizontal bewegt wird. Wenn der Schieberegler bewegt wird, zeigt das Bild die neue Breite an.


Hier wird das Bild des Touchpad wiedergegeben.


Hier werden die für die Tasten angegebenen Funktionen angezeigt.


Der Zeiger bewegt sich automatisch zur Standard-Schaltfläche, wenn ein neues Dialogfeld geöffnet wird.