main
[ELANTECH TouchPad 的功能概觀]

ELANTECH TouchPad 的登錄名稱為 EPad，它提供標準滑鼠內容，可供使用者選取。

除了標準滑鼠功能之外，ELANTECH TouchPad 還提供數項特殊功能（例如 Rock Switch 功能和 Multiple fingers(R) 功能等等），而且部份的特定功能還可以自訂，以滿足使用者的需求。

其中一項主要功能，即 TouchPad 提供 Multiple fingers(R) 功能，使用者只要點按 TouchPad，即可切換功能（單指可設定為滑鼠左鍵，雙指表示滑鼠中間鍵，三指為滑鼠右鍵）。

以下是 ELANTECH TouchPad提供的功能：

使用 TouchPad 捲動螢幕

指定按鍵的功能

選取預設功能

指定執行程式（使用者登錄）

指定 Rock Switch 的功能

選取預設功能

使用者指定的功能

指定執行程式（使用者登錄）

刪除功能

指定 TouchPad 的功能

選取預設功能

指定執行程式（使用者登錄）

根據在 TouchPad 上點按的手指數來指定功能

練習點選

現行整體設定

智慧型邊緣功能

點選功能

點選與拖曳鎖定功能

調整捲動速度

調整捲動區域

調整連按兩下的速度

在視窗工作列上顯示圖示

設定指標選項


[使用 TouchPad 捲動螢幕]

使用 ELANTECH TouchPad 時，可藉由移動 TouchPad 的右邊緣或下邊緣來垂直和水平捲動。您可以從「捲動」控制標籤來啟用或停用此功能。

如圖所示，TouchPad 右邊緣對應垂直捲動，下邊緣對應水平捲動。垂直和水平捲動的作用中區域可獨立設定，或互相設定。

<垂直捲動>

按一下啟用 (V) 勾選框啟用控制。啟用之後，沿著 TouchPad 右邊緣垂直移動時，螢幕就會垂直捲動。

<水平捲動>（唯有當啟用垂直捲動時，才能啟用此控制）

按一下啟用 (H) 勾選框即可啟用此控制。啟用之後，沿著 TouchPad 下邊緣水平移動時，螢幕就會水平捲動。

調整 TouchPad 的捲動速度 - 按一下「捲動速度設定」按鈕來調整。

在結束之前按一下「套用」按鈕以儲存設定。


[調整捲動區域]

您可在「捲動」畫面按一下滑桿軸來調整捲動區域的大小 。

捲動區域可以透過下列方式加以調整：

1. 移動滑桿來調整捲動區域。

當滑桿向左移動，捲動區域會變小，若滑桿向右移動，則捲動區域會變大。

2. 按一下「套用」按鈕。

按一下「套用」按鈕來儲存新的設定。


[指定按鍵的功能]

依預設，下列功能會安裝在 TouchPad 下的按鍵上。

左鍵 (1) 或按一下左鍵表示點選功能。

中間鍵 (2) 或同時按一下 1 鍵和 3 鍵表示捲動功能。

右鍵 (3) 或按一下右鍵表示顯示快速功能表。

預設功能和應用程式都可以設為「按鍵控制台」中的任一個按鍵。


[選取預設功能]

找出您所需的功能，或從「快速設定」畫面中重設為預設功能。


[指定「執行」功能]

應用程式也可以指定給每一個個別按鍵。

1.	選取「執行...」功能，清單框上方就會顯示「執行」按鈕。

2.	按一下此按鈕來瀏覽各種檔案，選取所要的檔案，按一下「開啟」對話框，以儲存此設定。 在結束之前，按一下「套用」按鈕，以儲存設定。


[指定 Rock Switch 的功能]

在「按鍵」畫面中按一下「Rock Switch 設定」按鈕，可指定或修改 Rock Switch 功能。

按一下「預設」按鈕，可重設為「按鍵」畫面的預設值。


[選取預設功能]

提供 7 個預設功能（快速鍵、網際網路、無、捲動頁、捲動、視窗、縮放）。選取所要的功能，並按一下「確定」按鈕結束。


[使用者指定的功能]

除了預設外，ELANTECH TouchPad 還可以讓使用者自訂設定。

1.	從「TouchPad 控制台」選取「按鈕」，就會顯示 3 個（左、中、和右切換）切換框，供您指定相關功能。

2.	在個別「切換框」中按一下「下移鍵」，以選取所要的功能。每一個切換都提供了 18 個額外的子功能（快速功能表、上一頁、下一頁、放大鏡、放至最大、中間鍵、縮至最小、無、上一頁、下一頁、執行、向上捲動、向下捲動、向左捲動、向右捲動、開始功能表、放大和縮小）。

3.	選取您所要的「切換」功能，並按一下「儲存」，以儲存這個新設定。 按一下「套用」按鈕，回到上一畫面。


[指定「執行」功能]

應用程式也可以指定給每一個個別的 Rock Switch。

1.	在「按鍵」畫面的「Rock Switch 設定」方框中，選取「快速鍵」，即顯示「執行」按鈕。

2.	從「開啟」對話框選取所要的程式。

3.	按一下「確定」以儲存新設定。

4.	按一下「套用」按鈕，回到上一畫面。


[刪除功能]

刪除使用者指定的設定。

1.	選取所要的設定。

2.	按一下「刪除」，並於確認訊息框中按一下「確定」按鈕。

3.	該設定即永久地從清單框刪除。

4.	按一下「套用」按鈕，回到上一畫面。

（附註）

只能刪除使用者指定的設定。


[指定 TouchPad 角落的功能]

您可在「角落點選功能」畫面中，對 TouchPad 的每一個角落指定個別功能（如捲動、程式執行等）。

<啟用>

按一下「啟用」勾選框來啟動支援。

指定功能給每一個角落的程序與「按鍵」畫面中的說明類似。


[選取預設功能]

在相關畫面內選取功能。


[指定「執行」功能]

1.	選取「執行...」，「執行」按鈕就會顯示在此相關畫面中。

2.	按一下此按鈕，使用者就可以瀏覽不同檔案。

3.	選取所要的檔案，並按一下「開啟」對話框來選取檔案

4.	按一下「套用」按鈕，回到上一畫面。


[根據在 TouchPad 上點按的手指數來指定功能]

指定給每一個個別按鍵的功能也可以利用 TouchPad 來存取。選取 "TouchPad" 控制標籤之後，就會將功能指定給個別按鍵，並顯示它與點選手指數的關聯性。

在此並提供測試區，以訓練用單指到三指點選。

「手指」數點選和按鍵之間的關係顯示如下。

點選手指數	按鍵已指定的功能	預設
1	左鍵 (1) 相當於滑鼠左鍵	點選
2	中間鍵 (2)（同時按一下 1 鍵和 3 鍵） 相當於滑鼠中間鍵	捲動
3	右鍵 (3) 相當於滑鼠右鍵	環境定義顯示

當點選功能指定給滑鼠右鍵時，會針對左手使用者自動變更設定。

以下說明為左手使用者設定的手指數、按鍵和功能之間的關係。

點選手指數	按鍵已指定的功能	預設
1	左鍵 (1) 相當於滑鼠左鍵	環境定義顯示
2	中間鍵 (2)（同時按一下 1 鍵和 3 鍵） 相當於滑鼠中間鍵	捲動
3	右鍵 (3) 相當於滑鼠右鍵	點選


[練習點選]

您可以在 TouchPad 畫面的「測試區」中練習點選。

1.	按一下「測試開始」按鈕，即可開始測試。

2.	在「測試區」內移動滑鼠指標，並同時使用單、雙、三指開始點選。畫面內的圖像將隨著點選的手指數而變更。

3.	按一下「測試停止」，即停止測試。

（附註）

若測試還在進行時，選取了另一個畫面的標籤，則測試會停止，且控制按鈕會重設為「測試開始」。


[現行整體設定]

您可以在「快速設定畫面」中確認每一項控制設定。在「快速設定」畫面中按一下「裝置設定」按鈕，即可呼叫它。

在此區段中，您可利用按鍵來使用功能，且 TouchPad 會以樹狀格式顯示，並指出功能是維持原廠設定，或已被使用者設定改寫。

預設值會以紅色勾號 ( V ) 的正常格式顯示。連按兩下「未標示的」勾選框，即可重設為原廠設定。

以下是可用設定的清單。

「清單項目」

指標選項

指標速度

指標加速

跳至預設按鈕

按鍵

切換定義

Rock Switch 定義

連按兩下的速度

TouchPad 選項

智慧型邊緣

點選

動態解析度

捲動

捲動與捲動速度

捲動區

角落點選功能

啟用/停用和角落點選功能


[智慧型邊緣功能]

運用「智慧型邊緣」，當使用者點選 TouchPad，並將手指拖曳到 TouchPad 的邊緣時，螢幕會自動捲動。如果此功能與已選取的圖示或視窗一起使用，它會繼續移到螢幕的邊緣。

此功能可以從「TouchPad 選項」畫面來啟用。

<啟用>

切換選擇。當此功能啟用時，會強調顯示左邊圖像。

<超過 TouchPad 邊緣時指標仍繼續移動>

1.	在任何時候：「智慧型邊緣」功能永遠保持在啟用狀態。

您也可以同時按 "L" 和 "Alt" 鍵來選取。

2.	只用於拖曳時： 只有在選取並拖曳圖示或視窗時才啟用此功能。

您也可以同時按 "O" 和 "Alt" 鍵來選取這個功能。

<游標邊緣速度>

您可利用此功能調整游標或拖曳速度。


[點選功能]

您可以在「TouchPad 選項」畫面中啟用或停用點選功能。

1.	啟用： 已啟用或停用點選功能。

2.	輸入時停用： 也可以在輸入時停用點選。在輸入期間點選 TouchPad 可以防止游標做不必要的移動。唯有當啟用「點選」功能時，才能選取此功能。


[點選與拖曳鎖定功能]

此功能定義「拖曳」活動的持續期間。 您可以在「TouchPad 選項」畫面中啟用或停用此功能。

<啟用>

切換選擇。當此功能啟用時，會強調顯示左邊圖像。

啟用此功能時可設定下列兩個額外的功能。

1.	按一下以取消框選： 再次點選 TouchPad 以解除拖曳。

2.	數秒後取消框選：在預定時間之後自動解除拖曳。

<延遲>

在自動解除拖曳時調整持續期間。唯有選取了「數秒後取消框選」時，才可以變更延遲時間。


[調整 TouchPad 靈敏度]

此功能是選用的（本版並未提供）。TouchPad 靈敏度可在此功能內加以調整（如果已實作此功能）。


[調整捲動速度]

捲動速度可在「捲動」畫面中調整。按一下適當的勾選框，即可啟用垂直和/或水平捲動功能。

若要變更捲動速度，請按一下「捲動速度設定」按鈕。

可透過下列方式調整速度：

1. 移動滑桿來調整捲動速度。

當滑桿向左移動，捲動速度會變慢，而當它向右移動時，速度會變快。

2. 按一下「確定」按鈕。

輸入設定之後，按一下「套用」按鈕。


[調整連按兩下的速度]

您可在「按鍵」畫面中調整連按兩下的速度。在此提供測試區來測試新的速度。在圖像上連按兩下即開始測試。若要停止，只要再連按兩下即可。

使用「預設」按鈕可將速度重設為預設值。


[在視窗工作列顯示圖示]

TouchPad（或被呼叫程式）的圖示可以在視窗工作列上顯示或隱藏，其方法是在「其他」畫面中啟用「在工作列顯示圖示」勾選框。

顯示時，在該圖示上連按兩下，就會顯示「TouchPad 控制台」。


[設定指標選項]

設定指標作業。

<指標速度>

使用滑桿來調整滑鼠指標的速度。當設定為慢速時，指標會緩慢移過螢幕，若控制速度設定很高，則指標會快速飛越螢幕。

<指標加速>

開啟此勾選框，可調整指標在電腦上快速移動的速度。

<跳至預設按鈕>

啟用此功能後，在每次顯示新對話框時，滑鼠指標都會位於「預設」按鈕上。


Main2
[TouchPad 詳細資訊]

安裝成功之後，可連按兩下工作列圖示，或執行「控制群組資料夾」下的「滑鼠控制」程式來呼叫「TouchPad 控制台」。

如需最新資訊和驅動程式下載資訊，請造訪 ELANTECH 網站： http://www. elantech .com.tw。感謝您繼續支持。


Main3
[手寫功能]

此應用程式與 KTP3 驅動程式結合。一旦「手寫功能」處於作用狀態，顯示 TouchPad 的功能圖表就會切換成絕對模式。

手寫功能是一個選用的項目。

<手寫功能在作用中>

執行手寫應用程式時，使用者可藉由在 ELANTECH TouchPad 上寫下字元來輸入字元。

<切換回滑鼠內容>

使用者可以按鍵盤上的 F11 功能鍵來切換「手寫功能」（絕對模式）和「滑鼠功能」（相對模式）之間切換。

<手寫功能關閉>

一旦「手寫功能」關閉，TouchPad 就會切換回滑鼠功能（相對模式）。


[滑鼠控制台]

「滑鼠控制台」也稱為「TouchPad 控制台」。順利安裝 TouchPad 驅動程式之後就會加入它，來加強 Windows 系統中的滑鼠 (TouchPad) 作業。

<方法 1>

連按兩下視窗工作列上的動畫圖示（或稱「TouchPad 圖示」）。

<方法 2>

按一下視窗工作列上的 [開始] 按鈕。

選取「設定 -> 控制台」，以啟動控制群組視窗。

連按兩下「滑鼠」應用程式。

<方法 3>

在桌面上連按兩下「我的電腦」圖示。

在我的電腦視窗中，連按兩下「控制台」圖示。

連按兩下「滑鼠」圖示。


快速設定內容

[快速設定]

此畫面顯示已指定給 TouchPad 和按鍵的功能 。

<按鍵配置>

TouchPad 及按鍵的圖像會顯示在「快速設定」畫面中。

按一下 Rock Switch 圖像將出現 Rock Switch 配置螢幕，它顯示目前提供的功能。

按一下按鍵控制台，即可變更功能。

<裝置設定>

按一下「裝置設定」按鈕，即啟動裝置設定螢幕。所有現行配置都會以「樹狀」格式顯示。

您也可以同時按 "V" 和 "Alt" 鍵來顯示螢幕。


[Rock Switch 配置]

此畫面顯示對每一個 Rock Switch  設計的功能。可按一下按鍵控制台之下的 Rock Switch 設定按鈕，來變更已指定給它的功能。


[裝置設定]

在此螢幕上，可用的功能會以樹狀格式顯示。

此樹狀結構可展開來顯示子項目，或收合來隱藏它，方法是按一下母項旁邊的加號 (+) 或減號 (-) 按鈕。

這個畫面可以讓使用者看到 TouchPad 設定，或是將所有設定或個別設定重設為「起始（預設）」狀態。

符號 "V" 會以紅色標示在勾選框內，表示是「預設值」。

****使用者不得透過此畫面將預設值變更為必要設定。 ELANTECH 驅動程式只允許使用者在其他畫面將預設值變更為必要設定。例如，您可以在按鍵畫面中變更「按鈕設定」****

以下是可用設定的清單。

「清單項目」

指標選項

指標速度

指標加速

跳至預設按鈕

按鍵

切換定義

Rock Switch 定義

連按兩下的速度

TouchPad 選項

智慧型邊緣

點選

動態解析度

捲動

捲動與捲動速度

捲動區

角落點選功能

啟用角落點選功能

在結束之前，請按一下「確定」來儲存變更。


[指標選項]

在此畫面中，指標的功能可加以調整。

變更設定之後，請按一下「套用」按鈕，並確認變更。

<指標速度>

移動滑桿來調整滑鼠指標相對於實際手動的移動速度。當設定為慢速時，指標會緩慢移過螢幕，若控制速度設定很高，則指標會快速飛越螢幕。

您也可以按鍵盤上的方向鍵，然後同時按 "S" 和 "Alt" 鍵來設定速度。

<指標加速>

開啟此勾選框，可調整指標在電腦上快速移動的速度。

您也可以按鍵盤上的方向鍵，然後同時按 "B" 和 "Alt" 鍵來設定控制項。

<跳至預設按鈕>

啟用此功能後，在每次顯示新對話框時，滑鼠指標都會放在「預設」按鈕上。

同時按 "N" 和 "Alt" 鍵也可以啟用此設定。

<預設值>

將控制重設為預設值。您也可以同時按 "D" 和 "Alt" 鍵來重設。


按鍵內容

[按鍵]

此畫面說明設定按鍵功能的程序。

<切換定義>

透過下列方法，最多可指定 19 個唯一功能（除左鍵外有 18 個功能）給左鍵  (1)、中間鍵 (2)（同時按 1 鍵和 3 鍵）和右鍵 (3)。

1.	從下拉清單框選取

按一下下拉清單框並選取下列一項功能：

"點選、快速功能表、上一網頁、下一網頁、放大鏡、放至最大、中間鍵、縮至最小、無，以及上一頁、下一頁、執行 ...、向上捲動、向下捲動、向左捲動、向右捲動、開始功能表、放大和縮小。

若為中間鍵，則無法使用「點選」。

2.	使用快速鍵選取。

當下拉清單框顯示在螢幕上時，使用鍵盤上的方向鍵或外接滑鼠向上及向下移動來選取所要的功能。

選取「執行...」功能，「下拉清單框」上方就會顯示「執行」按鈕。按一下它即啟動預設「開啟」畫面。選取所要執行的應用程式（檔案），並按一下「開啟」以儲存設定。

順利完成選擇後，所選取的應用程式名稱會顯示在下拉清單框中。

<連按兩下的速度>

使用滑鼠指標或鍵盤的方向鍵，將滑桿移到所要的位置來調整連按兩下的速度。

您也可以同時按 "S" 和 "Alt" 鍵來選取滑桿控制項。

<測試區>

若要測試連按兩下的速度，請在測試區內連按兩下。當偵測到有效的「連按兩下」時，ELANTECH 標誌會開始以動畫出現。偵測到下一個有效的「連按兩下」時，動畫即停止。

<預設值>

若要回到原廠設定狀態，請按一下「預設」按鈕，或同時按 "D" 和 "Alt" 鍵。

在畫面結束之前，請務必按一下「套用」按鈕來儲存變更。


[Rock Switch 設定]

可透過此按鈕將功能指定給 Rock Switch..

 提供 7 個功能：快速鍵、網際網路、無、捲動頁、捲動、視窗和縮放。

<指定預設功能>

1.	從下拉清單框中選取前七個預設的其中一個，即顯示這些功能。

2.	按一下「確定」以確認新設定。

<指定「執行」功能>

1.	從下拉清單框選取「執行...」，清單框旁邊就會顯示「執行」按鈕。 按一下它即啟動預設「開啟」畫面。選取所要執行的應用程式，並按一下「開啟」以儲存設定。

順利完成選擇後，所選取的應用程式名稱會顯示在下拉清單框中。

2.	按一下「確定」以儲存新設定，並回到上一畫面。

<刪除功能>

刪除使用者指定的功能。

1.	從清單框選取所要的功能。

2.	按一下「 刪除」按鈕。

3.	在確認訊息框上，按一下「確定」。

4.	該設定即永久地從清單框刪除。

5.	按一下「套用」按鈕，回到上一畫面。

（附註）

只能刪除使用者指定的設定。


[儲存切換定義]

輸入新使用者設定，並按一下「確定」來儲存。


TouchPad 內容

[TouchPad]

指定給每一個個別按鍵的功能亦適用這個 TouchPad 的「Multiple fingers 功能」。選取 TouchPad 畫面之後，指定給每一個個別按鍵的功能會顯示在此畫面中。也提供了測試區來訓練手指點選（單、雙和三指）。

<預設值>

「手指」數點選和按鈕之間的關係顯示如下。

點選手指數	按鍵已指定的功能	預設
1	左鍵 (1) 相當於滑鼠左鍵	點選
2	中間鍵 (2)（同時按一下 1 鍵和 3 鍵） 相當於滑鼠中間鍵	捲動
3	右鍵 (3) 相當於滑鼠右鍵	環境定義顯示

<手指定義>

「點選」功能一律指定給單指。而 18 項功能可以指定給雙指和三指。

1. 從下拉清單框選取

按一下下拉清單框並選取下列一項功能：

"快速功能表、上一網頁、下一網頁、放大鏡、放至最大、中間鍵、縮至最小、無，以及上一頁、下一頁、執行 ...、向上捲動、向下捲動、向左捲動、向右捲動、開始功能表、放大和縮小。"

若為第 2 及第 3 指，則無法使用「點選」。

2. 用快速鍵選取

當下拉清單框顯示在螢幕上時，使用鍵盤上的方向鍵或外接滑鼠向上及向下移動來選取所要的功能。

選取「執行...」功能，「下拉清單框」上方就會顯示「執行」按鈕。按一下它即啟動預設「開啟」畫面。選取所要執行的應用程式（檔案），並按一下「開啟」以儲存設定。

順利完成選擇後，所選取的應用程式名稱會顯示在下拉清單框中。

以下說明為左手使用者設定的手指數、按鍵和功能之間的關係。

<手指訓練>

您可以在「測試區」中練習點選。

1.	按一下「測試開始」按鈕，即可開始測試。

2.	在「測試區」內移動滑鼠指標，並同時使用單、雙、三指開始點選。此畫面內的圖像將隨著接收到的點選數而變更。

3.	按一下「測試停止」，即停止測試。

（附註）

若測試還在進行時，選取了另一個畫面的標籤，測試就會停止，且控制按鈕會重設為「測試開始」。


TouchPad 選項內容

[TouchPad 選項]

可在此畫面上自訂數個唯一的 TouchPad 功能，例如智慧型邊緣、點選與拖曳鎖定功能。

<智慧型邊緣>

運用「智慧型邊緣」，當使用者點選 TouchPad，並將手指拖曳到 TouchPad 的邊緣時，螢幕會自動捲動。如果此功能與已選取的圖示或視窗一起使用，它會繼續移到螢幕的邊緣。

可按一下「啟用」勾選框來切換此功能。當此功能啟用時，會強調顯示左邊圖像。

您也可以同時按 "S" 和 "Alt" 鍵來切換控制項。

<超過 TouchPad 邊緣時指標仍繼續移動>

啟用「智慧型邊緣」之後，即可使用下列兩個額外的功能。

1.	在任何時候：「智慧型邊緣」功能永遠保持在啟用狀態。

您也可以同時按 "L" 和 "Alt" 鍵來選取。

2.	只用於拖曳時： 只有在選取並拖曳圖示或視窗時才啟用此功能。

您也可以同時按 "O" 和 "Alt" 鍵來選取這個功能。

<游標邊緣速度>

您可以在此功能中調整游標或拖曳速度。

<點選>

1.	啟用：按一下此勾選框可切換 TouchPad 的點選功能。

您也可以同時按 "E" 和 "Alt" 鍵來呼叫。

2.	輸入時停用：  也可以在輸入時停用點選。在輸入期間點選 TouchPad 可以防止游標做不必要的移動。唯有當啟用「點選」功能時，才能選取此功能。

您也可以同時按 "W" 和 "Alt" 鍵來切換。

<動態解析度>

依照預設會停用此功能，按一下「啟用」勾選框即可切換。如果啟用此功能，則解析度會依移動速度的比例來增加（移動速度介於 1.2 ~ 4 公分/秒）

<點選與拖曳鎖定>

此功能可定義「拖曳」活動。解除拖曳鎖定有兩個方式：以點選解除或數秒後取消框選。

<啟用>

此勾選框切換點選功能。您也可以同時按 "E" 和 "Alt" 鍵來切換此勾選框。

啟用「點選與拖曳鎖定」功能之後可選取兩個額外功能。

1.	按一下以取消框選：以另一次點選解除鎖定。

 您也可以同時按 "C" 和 "Alt" 鍵來選取。

2.	數秒後取消框選：在預定時間延遲之後自動解除拖曳鎖定。

您也可以同時按 "R" 和 "Alt" 鍵來選取。

<延遲>

設定「數秒後取消框選」之後，請使用滑桿來設定時間延遲的持續時間。

<預設值>

將延遲時間重設為預設值。您可以按一下「預設」按鈕，或同時按 "D" 和 "Alt" 鍵。


捲動內容

[捲動]

<捲動>

沿著 TouchPad 右邊緣或下邊緣，垂直或水平捲動視窗。

<垂直捲動>

按一下啟用 (V) 勾選框啟用控制。啟用之後，當使用者沿著 TouchPad 右邊緣垂直滑動時，螢幕會垂直捲動。

您也可以同時按 "V" 和 "Alt" 鍵來切換勾選框。

<水平捲動>

（唯有當啟用垂直捲動時，才能啟用此控制）

按一下啟用 (H) 勾選框即可啟用此控制。啟用之後，當使用者沿著 TouchPad 的下邊緣水平滑動時，螢幕就會水平捲動。

您也可以同時按 "H" 和 "Alt" 鍵來切換勾選框。

<捲動速度設定>

若要調整捲動速度，請按一下捲動速度設定。

您也可以同時按 "S" 和 "Alt" 鍵來呼叫。

<捲動區域>

也可以水平移動滑桿來調整垂直和水平捲動區的寬度。當滑桿移動時，圖像會隨之變更，以反映新寬度。唯有當啟用垂直或水平捲動時，才能啟用此控制。

<預設值>

您可以按一下「預設」按鈕，或同時按 "D" 和 "Alt" 鍵，即可重設為預設值。


[捲動速度]

在此可以調整捲動速度。

<捲動速度>

水平移動滑桿以調整捲動速度。

您也可以按鍵盤上的方向鍵，然後同時按 "S" 和 "Alt" 鍵來移動滑桿。

<預設值>

若要重設為預設值，您可以按一下「預設」按鈕，或同時按 "D" 和 "Alt" 鍵。


角落點選功能內容

[角落點選功能]

<角落點選功能>

此功能可在 TouchPad 四個不同的角落中，指定其中一個。

<啟用>

這會啟用 / 停用四個角落的角落點選功能。

您也可以同時按 "E" 和 "Alt" 鍵來切換控制項。

總共可指定 18 個功能（快速功能表、上一頁、下一頁、放大鏡、放至最大、中間鍵、縮至最小、無、上一頁、下一頁、執行、向上捲動、向下捲動、向左捲動、向右捲動、開始功能表、放大和縮小）。

選取了「執行...」之後，清單框旁邊就會顯示「執行」按鈕。 按一下它可以在系統「開啟」對話框上瀏覽各種應用程式（檔案）。選取所要執行的應用程式，並按一下「開啟」以儲存設定。

順利完成選擇後，所選取的應用程式名稱會顯示在下拉清單框中。

<預設值>

若要重設為預設值，您可以按一下「預設」按鈕，或同時按 "D" 和 "Alt" 鍵。


其他內容

[其他]

此處會顯示現行 TouchPad 驅動程式的版本。最新的驅動程式可透過此畫面下載。

可在此處切換 TouchPad 圖示在工作列的顯示。


按鈕配置
*按鈕配置

不同按鈕配置（TouchPad、Rock Switch 和按鈕）的圖像會顯示出來


裝置設定
*裝置設定

可在 TouchPad 上 操作的功能會以樹狀格式顯示，並指出功能是否維持預設狀態。

預設值會以紅色勾號 ( V ) 的正常格式顯示。連按兩下「未標示的」勾選框，即可重設為原廠設定。

「清單項目」

指標選項

指標速度

指標加速

跳至預設按鈕

按鍵

切換定義

Rock Switch 定義

連按兩下的速度

TouchPad 選項

智慧型邊緣

點選

動態解析度

捲動

捲動與捲動速度

捲動區

角落點選功能

啟用角落點選功能


預設值
*預設值

重設控制回到預設值。


按鈕配置 (Rock Switch)
*按鈕配置 (Rock Switch)

這會顯示已指定給 Rock Switch 的功能。


切換定義
*切換定義

這會指定功能給左鍵 (1)、中間鍵 (2)（同時按 1 鍵和 3 鍵) 和右鍵 (3)。


連按兩下的速度
*連按兩下的速度

這會調整連按兩下的速度。


Rock switch 設定
*Rock Switch 設定

功能可指定給每一個 Rock Switch。提供 7 個預設值。


儲存切換定義
*儲存切換定義

儲存 Rock Switch 的新設定。


Multiple fingers
*Multiple fingers

指定給個別按鍵（左鍵、中間鍵或右鍵）的功能可以指定給其中一個 "Multiple fingers_" 點選動作。

這表示，單指點選代表左鍵功能，雙指點選代表中間鍵功能，三指點選代表右鍵功能。


手指訓練
*手指訓練

使用單指到三指點選的測試區。


智慧型邊緣
*智慧型邊緣

運用「智慧型邊緣」，當使用者點選 TouchPad，並將手指拖曳到 TouchPad 的邊緣時，螢幕會自動捲動。如果此功能與已選取的圖示或視窗一起使用，它會繼續移到螢幕的邊緣。


點選
*點選

啟用或停用點選功能。


捲動區
*捲動區

可以水平移動滑桿來調整垂直和水平捲動區的寬度。當滑桿移動時，圖像會隨之變更，以反映新寬度。唯有當垂直或水平捲動已啟用時，才啟用此控制。


點選與拖曳鎖定
*點選與拖曳鎖定

在點選圖示或視窗之後能夠繼續以手指拖曳。 一旦發現另一次點選或在特定時間延遲之後，就可解除它。


TouchPad 靈敏度
*靈敏度

這會調整 TouchPad 靈敏度。


捲動
*捲動

設定沿著 TouchPad 右邊緣或下邊緣移動，來垂直或水平捲動視窗。


垂直捲動
*垂直捲動

當沿著 TouchPad 右邊緣垂直移動時，可垂直捲動螢幕。


水平捲動
*水平捲動

當沿著 TouchPad下邊緣水平 移動時，可水平捲動螢幕。


捲動速度設定
*捲動速度設定

調整捲動速度。


角落點選功能
*角落點選功能

在任一角落點選 TouchPad 來啟用功能/程式執行。


 顯示 TouchPad 和已指定功能的按鈕的圖像。


這會顯示裝置設定畫面。


這會顯示 Rock Switch 配置畫面。


這會顯示已指定給 Rock Switches 的功能。


這會關閉畫面。


這會儲存新設定並關閉畫面。


將所有設定重設為預設值。


這會關閉畫面而不儲存新設定。


以「樹狀格式」來顯示現行設定。


這會指定功能給按鈕。


登錄要執行的應用程式。


列出所有可用的功能。


這會調整連按兩下的速度。


測試連按兩下的速度。


重設該設定回到預設值。


開啟 Rock Switch 設定畫面以設定 Rock Switch 的功能。


選取 7 個預設值中的一個。


選取 18 個預設值中的一個。


開啟儲存切換定義畫面 ，以儲存新設定。


刪除使用者設定。


這樣會儲存新設定並關閉畫面。


這樣會關閉畫面而不儲存。


登錄要執行的應用程式。


顯示要執行的程式。


儲存新設定。


以給定的名稱儲存新設定，並關閉畫面。


這樣會關閉畫面而不儲存。


手指點選的測試區。


按一下按鈕以啟動或停止測試。


這會啟用 / 停用智慧型邊緣功能。


啟用智慧型邊緣之後所帶來的其他功能。

在任何時候： 永遠啟用智慧型邊緣功能。

只用於拖曳時：只有在選取並拖曳圖示或視窗時才啟用智慧型邊緣功能。


同時調整「智慧型邊緣」功能的捲動和拖曳速度。


啟用或停用點選功能。


在輸入期間點選 TouchPad 時，可防止游標不必要的移動。


啟用 / 停用「點選與拖曳鎖定」功能。


啟用「點選與拖曳鎖定」功能之後所帶來的其他功能。 這些設定不同方法來解除拖曳鎖定。

按一下以取消框選：以另一次點選解除。

數秒後取消框選：在特定時間延遲之後自動解除  。


調整延遲計時以解除拖曳鎖定。


這會調整 TouchPad 靈敏度。

此功能是選用的。


重設設定回到預設值


啟用 / 停用垂直捲動功能。


啟用 / 停用水平捲動功能。


這會顯示捲動速度設定畫面。


重設控制回到預設值。


調整捲動速度。


重設設定回到預設值。


儲存新設定並關閉畫面。


關閉畫面而不儲存新設定。


啟用或停用角落點選功能。


顯示點選 TouchPad 左上角時要執行的功能。


顯示點選 TouchPad 右上角時要執行的功能。


顯示點選 TouchPad 左下角時要執行的功能。


顯示點選 TouchPad 右下角時要執行的功能。


顯示要執行的應用程式。


重設設定回到預設值。


這會顯示「實際捲動器配置」畫面。


選取這個勾選框，以 USB 滑鼠按鈕執行主要功能，例如：選取和拖曳。


在視窗工作列上顯示或隱藏 TouchPad（程式）圖示。


滑鼠的移動距離（或手指在 TouchPad 上的移動距離）和指標在螢幕上的移動距離，兩者之間的比例可利用移動滑桿加以調整。


啟用 / 停用指標加速。


這會調整滑鼠 （或 TouchPad）移動和指標移動（在螢幕上）之間的加速作用。


重設設定回到預設值。


選取要指定給 Rock Switch 的功能。


顯示要執行的應用程式。


顯示已指定的功能。


調整捲動速度。


儲存新設定。


啟用/停用調整為較高解析比例。

啟用：最高動態解析度為 300 dpi。

停用：最高動態解析度為 200 dpi。


可以水平移動滑桿來調整垂直和水平捲動區的寬度。當滑桿移動時，圖像會隨之變更，以反映新寬度。


這會顯示 TouchPad 的圖像。


這會顯示按鈕的設計功能。


在新的對話框開啟時，自動將指標移至預設的按鈕。