主要功能
[ELANTECH 触摸板的功能概述]

ELANTECH 触摸板注册为 EPad，它提供可由用户选择的常规鼠标属性。

除了标准鼠标功能，ELANTECH 触摸板还提供许多独特的功能（如滚动开关功能、Multiple fingers(R) 功能等）以及一些可定制的特定功能以满足用户的要求。

其中一个主要功能是：触摸板提供“Multiple fingers(R) 功能”以便允许用户通过接触触摸板进行功能切换（可以将 1 根手指设置为鼠标左键、2 根手指为鼠标中间键、3 根手指为鼠标右键）。

ELANTECH 触摸板提供以下功能：

使用触摸板滚动屏幕

为按钮指定功能

选择初始设置功能

注册执行程序（用户注册）

为滚动开关指定功能

选择初始设置功能

用户指定功能

注册执行程序（用户注册）

删除功能

为触摸板指定功能

选择初始设置功能

注册执行程序（用户注册）

根据指尖敲击触摸板的次数指定功能

练习敲击

当前所有设置

可设边界功能

敲击功能

敲击与拖动锁定功能

调整滚动速度

调整滚动区域

调整双击速度

在 Windows 任务栏中显示图标

编程指针选项


[使用触摸板滚动屏幕]

使用 ELANTECH 触摸板，可以通过滑向触摸板右边边界或底部边界，进行垂直或水平滚动。可以从“滚动”控制选项卡中启用或禁用该功能。

如图所示，触摸板的右边边界对应垂直滚动，而底部边界对应水平滚动。可以单独设置垂直和水平滚动的活动区域，也可以一起设置。

<垂直滚动>

通过单击启用(V) 复选框来启用控制。启用后，当沿着触摸板的右边缘垂直滑动时，屏幕将垂直滚动。

<水平滚动>（仅当启用垂直滚动时才启用该控制）

通过单击启用(H) 复选框来启用该控制。启用后，当沿着触摸板得底部边缘水平滑动时，屏幕将水平滚动。

调整滚动速度（触摸板），方法是单击“滚动速度设置”按钮。

退出前，单击“应用”按钮保存设置。


[调整滚动区域]

可以通过单击“滚动面板”上的滑块来调整滚动区域的大小。

可以通过以下方法调整滚动区域：

1. 移动滑块调整滚动区域。

当滑块移到左边，滚动区域将缩小；如果滑块移动到右边，滚动区域将扩大。

2. 单击“应用”按钮。

单击“应用”按钮保存新的设置。


[为按钮指定功能]

缺省情况下，触摸板下方的按钮安装了以下功能

左边按钮（1）或单击左边按钮，代表单击／选择功能。

中间按钮（2）或同时单击按钮 1 和 3，表示滚动功能。

右边按钮（3）或单击右边按钮，代表显示上下文菜单。

在“按钮控制面板”中可以为每个按钮指定初始设置功能和应用程序。


[选择初始设置功能]

从“快速设置面板”中可以保留希望的功能或复位到缺省功能。


[指定“执行”功能]

可以为各个按钮指定应用程序。

1.	选择“运行…”功能，在此列表框上将显示“执行”按钮。

2.	单击此按钮可以浏览不同的文件，选择希望的文件并单击“打开”对话框保存设置。退出前，单击“应用”按钮保存设置。


[为滚动开关指定功能]

在“按钮面板”中单击“滚动开关设置”按钮可以指定或修改滚动开关的功能。

单击“缺省值”按钮可以复位到“按钮面板”中的缺省设置。


[选择初始设置功能]

提供 7 种初始设置功能（热键、因特网、无、页面滚动、滚动、窗口和缩放）。选择希望的功能，并单击“确定”按钮退出。


[用户指定功能]

除了初始设置，ELANTECH 触摸板还允许用户定制设置。

1.	从“触摸板控制面板”中选择“按钮”，将显示 3 个开关框（左、中、右）以指定相关的功能。

2.	单击各个“开关框”中的“向下箭头”选择希望的功能。每个开关都提供 18 种附加的子功能（上下文菜单、因特网的后退、因特网的前进、放大镜、最大化、中间按钮、最小化、无、向上翻页、向下翻页、运行、向上滚动、向下滚动、向左滚动、向右滚动、开始菜单、放大和缩小）。

3.	为每个开关选择希望的功能，并单击“保存”以保存新的设置。 单击“应用”按钮返回前一面板。


[指定“执行”功能]

可以为各个滚动开关指定应用程序。

1.	在“按钮面板”中，选择“滚动开关设置”框中的“热键”，将显示“执行”按钮。

2.	从“打开”对话框中选择希望的程序。

3.	单击“确定”保存新的设置。

4.	单击“应用”按钮返回前一面板。


[删除功能]

删除用户自动的设置。

1.	选择希望的设置。

2.	单击确认消息框中的“删除”和“确定”按钮。

3.	从列表框中永久地删除该设置。

4.	单击“应用”按钮返回前一面板。

（注）

只能删除用户指定的设置。


[为触摸板角落指定功能]

在“角落轻敲功能面板”中，可以将各项功能（诸如滚动、程序执行）指定给触摸板的每个角落。

<启用>

单击“启用”复选框激活该支持。

为每个角落指定功能的过程，与“按钮面板”中的描述类似。


[选择初始设置功能]

在相关面板中的选择功能…


[指定“执行”功能]

1.	选择“运行…”，在与此相关的面板中将显示“执行”按钮。

2.	单击此按钮，用户可以浏览各种文件。

3.	选择希望的文件并单击“打开”对话框以选择该文件

4.	单击“应用”按钮返回前一面板。


[根据指尖敲击触摸板的次数指定功能]

可以通过触摸板访问指定给各个按钮的功能。当选择“触摸板”控制选项卡时，将显示每个单独按钮 # 以及该按钮与指尖敲击次数的关系。

同时也提供测试区域以便进行 1 到 3 根手指的敲击训练。

以下将显示“指尖”敲击次数与按钮的关系。

指尖敲击的次数	指定给按钮的功能	初始设置
1	左边按钮（1） 与鼠标左键相同	单击／选择
2	中间按钮（2）（同时单击按钮 1 和 3） 与鼠标中间键相同	滚动
3	右边按钮（3） 与鼠标右键相同	上下文显示

将“单击／选择”功能指定给 鼠标右键时，该设置也自动更改为左手用户使用。

设置为左手用户使用时，以下将描述 指尖敲击次数、按钮和功能之间的关系。

指尖敲击的次数	指定给按钮的功能	初始设置
1	左边按钮（1） 与鼠标左键相同	上下文显示
2	中间按钮（2）（同时单击按钮 1 和 3） 与鼠标中间键相同	滚动
3	右边按钮（3） 与鼠标右键相同	单击／选择


[练习敲击]

可以在“触摸板面板”的“测试区域”内练习敲击。

1.	单击“开始测试”按钮开始测试。

2.	在“测试区域”中移动鼠标指针，并开始 1 根手指、2 根手指或 3 根手指同时敲击。面板中的图像将根据指尖敲击的次数进行更改。

3.	单击“停止测试”停止该测试。

（注）

当仍在测试时，如果选择其它面板的选项卡，则测试将停止并且控制按钮将复位到“开始测试”。


[当前所有设置]

可以在“快速设置面板”中确认每个控制设置。通过单击“快速设置面板”中的“设备设置”按钮进行调用。

在此部分中，按钮可以使用各功能，而且以树形格式显示触摸板以指示功能是仍保留出厂时的程序定制还是已由用户设置覆盖。

以带有复选标记（V）的常规格式，显示初始设置。双击“未标记”的复选框将该功能复位至出厂时的程序设置。

以下是可用设置的列表：

"列出条目

指针选项

指针速度

指针加速

指针指向缺省按钮

按钮

开关定义

滚动开关定义

双击速度

触摸板选项

可设边界

敲击

动态分辨率

滚动

滚动和滚动速度

滚动区域

角落轻敲功能

启用／禁用和角落轻敲功能


[可设边界功能]

使用“可设边界”功能，当用户敲击触摸板并拖动指尖至触摸板的边缘时，屏幕将自动滚动。如果该功能由选定的图标或窗口使用，则它将继续移动到屏幕的边缘。

可以从“触摸板选项面板”启用该功能。

<启用>

选定该选择。启用该功能时，将突出显示左边的图形。

<光标继续穿过触摸板的边缘>

1.	一直：“可设边界”功能一直都是启用的。

还可以通过同时按住“L”和“Alt”键，选择该功能。

2.	仅拖动时启用：仅当选择和拖动图标或窗口时，才启用该功能。

还可以通过同时按住“O”和“Alt”键，选择该功能。

<光标边界速度>

可以在此功能中调整光标或拖动速度。


[敲击功能]

可以在“触摸板选项面板”中启用或禁用敲击功能。

1.	启用： 启用或禁用敲击功能 。

2.	输入时禁用：输入期间同样可以禁用敲击。它可以用于防止输入期间敲击触摸板时，光标不必要的移动。仅当启用“敲击”功能时，该功能才可选。


[敲击和拖动锁定功能]

该功能定义“拖动”活动的持续时间。可以在“触摸板选项面板”中启用或禁用该功能。

<启用>

选定该选择。启用该功能时，将突出显示左边的图形。

启用该功能时，可以设置以下两个附加功能。

1.	敲击以释放：通过再次敲击触摸板以释放拖动。

2.	时间延迟后释放：在预选择的时间后过，自动 释放拖动。

<延迟>

自动释放拖动时，调整持续时间。仅当选择“时间延迟后释放”时，才可更改延迟时间。


[调整触摸板灵敏度]

该功能是可选的（在本版本中不提供此功能）。如果实现该功能，则可以在此功能中调整触摸板的灵敏度。


[调整滚动速度]

可以从“滚动面板”中调整滚动速度。通过单击适当的复选框，可以启用垂直滚动和／或水平滚动。

要更改滚动速度，请单击“滚动速度设置”按钮。

可以按以下方法调整速度：

1. 移动滑块调整滚动速度。

当滑块移到左边，滚动速度将变缓慢；移动到右边，速度将加快。

2. 单击“确定”按钮。

输入设置之后，单击“应用”按钮。


[调整双击速度]

可以从“按钮面板”调整双击速度。同样也提供测试区域以测试新的速度。双击此图像开始测试。要停止测试，只要再次双击即可。

使用“缺省值”按钮将速度复位到初始设置。


[在Windows 任务栏上显示图标]

可以通过启用“其它面板”中的“在任务栏显示图标”复选框，显示或隐藏“触摸板”（或调用程序）图标。

显示时，双击图标将弹出“触摸板控制面板”。


[编程指针选项]

设置指针操作。

<指针速度>

使用滑块调整鼠标指针的速度。移动时，设置为低速，指针将缓慢地移动穿过屏幕；控制设置为高速，将飞快地穿过屏幕。

<指针加速>

通过选中复选框，可以调整指针在计算机屏幕上快速移动的程度。

<指针指向缺省按钮>

启用该功能后，无论何时显示新的对话框，鼠标指针总是位于“缺省”按钮上。


主要功能 2
[触摸板的详细信息]

成功安装之后，既可以通过双击任务栏图标，也可以运行“控制组文件夹”中的“鼠标控制”程序调用“触摸板控制面板”。

关于最新信息和驱动程序的下载信息，请访问 ELANTECH web 站点： http://www.elantech.com.tw。感谢您的继续支持。


主要功能3
[手写功能]

该应用程序与 KTP3 驱动程序一起使用。该功能图显示，一旦激活“手写功能”，触摸板将切换到完全方式

手写功能是可选项。

<手写功能激活>

执行“手写 AP”时，用户可以通过在 ELANTECH 触摸板上写入字符的方法进行字符输入。

<切换回鼠标属性>

用户可以通过按钮盘上的“F11”功能键，在“手写功能（完全方式）”和“鼠标功能”（相对方式）之间切换。

<关闭手写功能>

一旦关闭“手写功能”，触摸板将切换回鼠标功能（相对方式）。


[鼠标控制面板]

鼠标控制面板也称为“触摸板控制面板”。成功安装触摸板驱动程序后，将增加此面板以增强Windows 系统中鼠标（触摸板）的操作。

<方法 1>

双击 Windows 任务栏中的动画图标（或称为“触摸板图标”）。

<方法 2>

在 Windows 任务栏中单击“开始”按钮。

选择“设置”->“控制面板”，弹出控制组窗口。

双击“鼠标”应用程序。

<方法 3>

双击桌面上的“我的电脑”图标。

双击“我的电脑”窗口中的“控制面板”图标。

双击“鼠标”图标。


快速设置属性

[快速设置]

该面板显示指定给触摸板和按钮的功能。

<按钮配置>

在“快速设置面板”中显示带有按钮的触摸板图像。

单击滚动开关图像将弹出滚动开关配置屏幕，显示当前提供的功能。

可以通过单击按钮控制面板更改此功能。

<设备设置>

单击“设备设置”按钮，将弹出设备设置屏幕。将以“树形”格式显示当前所有配置。

该屏幕也可以通过同时按住“V”和“Alt”键显示。


[滚动开关配置]

该屏幕显示为每个滚动开关设计的功能。可以通过单击按钮控制面板中的滚动开关设置，更改指定的功能。


[设备设置]

在此屏幕中，将以树形 格式显示功能。

可以通过单击父条目旁的加号（+）或减号（-）按钮，展开显示子条目或折叠隐藏子条目。

该面板允许用户查看触摸板设置；或将所有／单独设置复位到“初始值（缺省值）”状态。

复选框中用红色符号“V”标注，表示为“初始设置”。

****用户不能通过此面板将缺省设置更改为所需的设置。ELANTECH 驱动程序仅允许用户在其它面板中，将缺省设置更改为所需的设置。例如，您可以在按钮面板中更改“按钮设置”****

以下是可用设置的列表：

"列出条目

指针选项

指针速度

指针加速

指针指向缺省按钮

按钮

开关定义

滚动开关定义

双击速度

触摸板选项

可设边界

敲击

动态分辨率

滚动

滚动和滚动速度

滚动区域

角落轻敲功能

启用角落轻敲功能

单击“确定”保存更改。


[指针选项]

在该面板中，可以调整指针的功能。

更改设置后，单击“应用”按钮并确认更改。

<指针速度>

移动滑块根据实际手的移动，来调整鼠标指针的相对移动。移动时，设置为低速，指针将缓慢地移动穿过屏幕；控制设置为高速，将飞快地穿过屏幕。

也可以通过单击键盘中的箭头键，接着同时按住“S”和“Alt”键" 来设置速度。

<指针加速>

通过选中复选框，可以调整指针在计算机屏幕上快速移动的程度。

也可以通过单击键盘中的箭头键，接着同时按住“B”和“Alt”键设置控制。

<指针指向缺省按钮>

启用该功能后，无论何时显示新的对话框，鼠标指针总是位于“缺省”按钮上。

通过同时按住“N”和“Alt”键也可以启用该设置。

<缺省值>

将控件复位至初始设置。还可以通过同时按住“D”和“Alt”键进行复位。


按钮属性

[按钮]

该面板描述了按钮功能的设置过程。

<开关定义>

通过以下方法，最多可以为左边按钮（1）、中间按钮（2）（同时按住按钮 1 和 3）以及右边按钮（3）设置 19 种独特功能（对于按钮 2，有 18 种）。

1.	从选择列表框中选择

单击下拉列表框并选择以下功能中的一种：

"单击／选择、上下文菜单、因特网后退、因特网前进、放大镜、最大化、中间按钮、最小化、无和向上翻页、向下翻页、运行…、向上滚动、向下滚动、向左滚动、向右滚动、开始菜单、放大和缩小”。

对于按钮 2，“单击／选择”不可用。

2.	用热键选择。

在屏幕上显示下拉列表框时，使用键盘上的箭头键或外部鼠标，上下移动以选择希望的功能。

选择“运行…”时，将在“下拉列表框”上显示“执行”按钮。单击该按钮将弹出缺省的“打开”面板。选择希望运行的应用程序（文件）并单击“打开”保存设置。

选择成功后，将在下拉列表框下显示选定应用程序的名称。

<双击速度>

使用鼠标指针或键盘上的箭头键移动滑块，以调整双击的速度。

还可以通过同时按住“S”和“Alt”键来选择滑块控制。

<测试区域>

要测试双击速度，在测试区域中执行双击。检测到有效的“双击”时，ELANTECH 徽标将变为动画显示。检测到下一次有效的“双击”时，动画停止。

<缺省值>

要返回至出厂时预编程序状态，可以单击“缺省值”按钮，也可以同时按住“D”和“Alt”键。

请确保在退出该面板前，单击“应用”按钮。


[滚动开关设置]

该功能可以通过此按钮指定给滚动开关。

 提供 7 种功能：热键、因特网、无、页面滚动、滚动、窗口和缩放。

<指定初始设置功能>

1.	从下拉列表框中选择斗 7 种初始设置的一种，并显示功能。

2.	单击“确认”确认新设置。

<指定“执行”功能>

1.	从下拉列表框中选择“运行…”，该列表框旁将显示“执行”按钮。单击该按钮将弹出缺省的“打开”面板。选择希望运行的应用程序并单击“打开”保存设置。

选择成功后，将在下拉列表框下显示选定应用程序的名称。

2.	单击“确定”保存新的设置并返回至前一面板。

<删除功能>

删除用户指定的功能。

1.	从列表框中选择希望的功能。

2.	单击“删除”按钮。

3.	单击确认消息框中的“确定”。

4.	从列表框中永久删除该设置。

5.	单击“应用”按钮返回前一面板。

（注）

只能删除用户指定的设置。


[保存开关定义]

输入新的用户设置并单击“确定”进行保存。


触摸板属性

[触摸板]

指定到各个按钮的功能也可以应用于此触摸板的“Multiple fingers (R) 功能”。当选择“触摸板面板”时，在此面板中显示指定到各个按钮的功能。同样也为指尖敲击（1 根、2 根和 3 根手指）训练提供测试区域。

<缺省设置>

以下将显示“指尖”敲击次数与按钮的关系。

指尖敲击的次数	指定给按钮的功能	初始设置
1	左边按钮（1） 与鼠标左键相同	单击／选择
2	中间按钮（2）（同时单击按钮 1 和 3） 与鼠标中间键相同	滚动
3	右边按钮（3） 与鼠标右键相同	上下文显示

<指尖定义>

“单击／选择”功能始终指定到一根手指。可以将 18 种功能指定到 2 根和 3 根手指。

1. 从下拉列表框中选择

单击下拉列表框并选择以下功能中的一种：

"上下文菜单、因特网后退、因特网前进、放大镜、最大化、中间按钮、最小化、无和向上翻页、向下翻页、运行…、向上滚动、向下滚动、向左滚动、向右滚动、开始菜单、放大和缩小”。

对于 2 根和 3 根手指，“单击／选择”不可用。

2. 用热键选择

在屏幕上显示下拉列表框时，使用键盘上的箭头键或外部鼠标，上下移动以选择希望的功能。

选择“运行…”时，将在“下拉列表框”上显示“执行”按钮。单击该按钮将弹出缺省的“打开”面板。选择希望运行的应用程序（文件）并单击“打开”保存设置。

选择成功后，将在下拉列表框下显示选定应用程序的名称。

以下将描述设置为左手用户使用时，指尖敲击次数、按钮和功能之间的关系。

<手指训练>

可以在“测试区域”中练习敲击。

1.	单击“开始测试”按钮开始测试。

2.	在“测试区域”中移动鼠标指针，并开始 1 根手指、2 根手指或 3 根手指同时敲击。面板中的图像将根据接受到的敲击的次数进行更改。

3.	单击“停止测试”停止该测试。

（注）

当仍在测试时，如果选择其它面板的选项卡，则测试将停止并且控制按钮将复位到“开始测试”。


触摸板选项属性

[触摸板选项]

可以在此面板中定制许多独特的触摸板功能，例如：可设边界、敲击和拖动锁定功能。

<可设边界>

使用“可设边界”功能，当用户敲击触摸板并拖动指尖至触摸板的边缘时，屏幕将自动滚动。如果该功能由选定的图标或窗口使用，则它将继续移动到屏幕的边缘。

可以通过单击“启用”复选框切换该功能。启用该功能时，将突出显示左边的图形。

也可以通过同时 按住“S”和“Alt”键来切换该控制。

<光标继续穿过触摸板的边缘>

启用“可设边界”后，还可以实现以下两种额外功能。

1.	一直：“可设边界” 功能一直都启用。

还可以通过同时按住“L”和“Alt”键，选择该功能。

2.	仅拖动时启用：仅当选择和拖动图标或窗口时，才启用该功能。

还可以通过同时按住“O”和“Alt”键，选择该功能。

<光标边界速度>

可以在此功能中调整光标或拖动速度。

<敲击>

1.	启用：单击此复选框启用触摸板的敲击功能。

还可以通过同时按住“E”和“Alt”键，选择该功能。

2.	输入时禁用： 输入期间同样可以禁用敲击。它可以用于防止输入期间敲击触摸板时，光标不必要的移动。仅当启用“敲击”功能时，该功能才可选。

可以通过同时按住“W”和“Alt”键对它进行切换。

<动态分辨率>

缺省情况下将禁用该功能，但可以通过单击“启用”复选框切换它。如果启用了该功能，则分辨率根据移动速度成比例增加（移动速度为 0.5 ~ 1.6 inch/s 时）

<敲击与拖动锁定>

该功能定义“拖动”活动。有两种方法可以释放拖动锁定：敲击释放或时间延迟后释放。

<启用>

该复选框启用敲击功能。可以通过同时按住“E”和“Alt”键来切换该复选框。

启用敲击和拖动锁定功能时，可以选择两种其它功能。

1.	敲击以释放：再次敲击时释放锁定。

 还可以通过同时按住“C”和“Alt”键选择它。

2.	时间延迟或释放：一定预设时间延迟之后，将自动释放拖动锁定。

还可以通过同时按住“R”和“Alt”键，选择该功能。

<延迟>

当设置了“时间延迟后释放”时，使用滑块设置时间延迟的持续时间。

<缺省值>

将延迟时间复位至初始设置。可以通过单击“缺省值”按钮或同时按住“D”和“Alt”键"进行复位。


滚动属性

[滚动]

<滚动>

通过在触摸板的右边界或底部滑动，垂直或水平地滚动窗口。

<垂直滚动>

通过单击启用(V) 复选框来启用控制。如果启用，当用户沿着触摸板的右边缘滑动时，屏幕将垂直滚动。

还可以通过同时按住“V”和“Alt”键来切换该复选框。

<水平滚动>

（仅当启用垂直滚动时，才启用该控制）

通过单击启用(H) 复选框来启用该控制。如果启用，当用户沿着触摸板的底部边缘滑动时，屏幕将水平滚动。

还可以通过同时按住“H”和“Alt”键来切换该复选框。

<设置滚动速度>

通过单击滚动速度设置调整滚动速度

还可以通过同时按住“S”和“Alt”键来调用该功能。

<滚动区域>

可以通过水平移动滑块，调整垂直和水平滚动区域的宽度。滑块移动时，图像也随着变化以反映新的宽度。仅当启用垂直或水平滚动时，才启用该控制。

<缺省值>

可以通过单击“缺省值”按钮或同时按住“D”和“Alt”键复位至初始设置。


[滚动速度]

调整滚动速度。

<滚动速度>

水平移动滑块调整滚动速度。

也可以通过单击键盘上的箭头键，接着同时按住“S”和“Alt”键来移动滑块。

<缺省值>

可以通过单击“缺省值”按钮或同时按住“D”和“Alt”键来复位至缺省设置。


角落轻敲功能属性

[角落轻敲功能]

<角落轻敲功能>

可以将功能指定给四个触摸板角落中的一个。

<启用>

启用／禁用四个角落的角落轻敲功能。

还可以通过同时按住“E”和“Alt”键来切换控制。

总共 18 种功能（上下文菜单、因特网后退、因特网前进、放大镜、最大化、中间按钮、最小化、无、向上翻页、向下翻页、运行…、向上滚动、向下滚动、向左滚动、向右滚动、放大和缩小）可用于分配…。

选择“运行…”时，在列表框旁将显示“执行”按钮。单击此按钮可以在系统“打开”对话框中浏览各种应用程序（文件）。选择希望运行的应用程序并单击“打开”保存设置。

选择成功后，将在下拉列表框下显示选定应用程序的名称。

<缺省值>

可以通过单击“缺省值”按钮或同时按住“D”和“Alt”键复位至缺省设置。


其它属性

[其它]

这里显示当前触摸板驱动程序的版本。可以通过此面板下载最新的驱动程序。

在此处可以切换“在任务栏中显示触摸板图标”。


按钮配置
*按钮配置

显示不同按钮配置（触摸板、滚动开关和按钮）的图像。


设备设置
*设备设置

以树形格式显示触摸板上可用的操作，并指出功能是否保留为缺省状态。

以带有复选标记（V）的常规格式，显示初始设置。双击“未标记”的复选框将该功能复位至出厂时的程序设置。

"列出条目"

指针选项

指针速度

指针加速

指针指向缺省按钮

按钮

开关定义

滚动开关定义

双击速度

触摸板选项

可设边界

敲击

动态分辨率

滚动

滚动和滚动速度

滚动区域

角落轻敲功能

启用角落轻敲功能


缺省值
*缺省值

将控件复位至初始设置。


按钮配置（滚动开关）
*按钮配置（滚动开关）

显示指定给滚动开关的功能。


开关定义
*定义开关

将功能指定给左边按钮（1）、中间按钮（2）（同时按住按钮 1 和 3），以及右边按钮（3）。


双击速度
*单击速度

调整双击速度。


滚动开关设置
*滚动开关设置

给每个滚动开关指定功能。提供 7 种缺省设置。


保存开关定义
*保存开关定义

保存滚动开关的新设置。


Multiple fingers
*Multiple fingers

指定给各个按钮（左边、中间或右边按钮）的功能可以指定给一个“Multiple fingers (R)”敲击。

这意味着，1 根手指敲击表示“左边”按钮功能；2 根手指敲击表示“中间”按钮功能；3 根手指敲击表示“右边”按钮功能。


手指训练
*手指训练

使用 1 到 3 根手指进行敲击的测试区域。


可设边界
*可设边界

使用“可设边界”功能，当用户敲击触摸板并拖动指尖至触摸板的边缘时，屏幕将自动滚动。如果此功能与选定的 图标或窗口一起使用，则它将继续移动到屏幕的边缘。


敲击
*敲击

启用或禁用敲击功能。


滚动区域
*滚动区域

可以通过水平移动滑块，调整垂直和水平滚动区域的宽度。滑块移动时，图像也随着变化以反映新的宽度。仅当启用垂直或水平滚动时，才启用该控制。


敲击与拖动锁定
*敲击与拖动锁定

启用敲击图标或窗口后，使用指尖连续拖动功能。一旦执行再次敲击或一定时间延迟后，则可以释放该操作。


触摸板灵敏度
*触摸板灵敏度

调整触摸板灵敏度。


滚动
*滚动

设置通过在触摸板的右边界或底部滑动，垂直滚动窗口或水平滚动窗口。


垂直滚动
*垂直滚动

当沿着触摸板的右边缘滑动时，屏幕将垂直滚动。


水平滚动
*水平滚动

当沿着触摸板的底部边缘水平滑动时，屏幕将水平滚动。


设置滚动速度
*设置滚动速度

调整滚动速度。


角落轻敲功能
*角落轻敲功能

启用通过在触摸板的任何角落进行敲击执行功能／程序。


显示触摸板和按钮的图像，为这些触摸板和按钮指定了功能。


显示设备设置面板。


显示滚动开关配置面板。


显示指定给滚动开关的功能。


关闭此面板。


保存新的设置并关闭此面板。


将所有设置复位到初始设置。


关闭此面板，而不保存新设置。


以“树形”格式显示当前设置。


将功能指定给按钮。


注册应用程序以运行。


列出所有可用的功能。


调整双击速度。


测试双击速度。


将设置复位至初始设置。


打开滚动开关设置面板，为滚动开关设置功能。


从 7 种初始设置中选择一种。


选择 18 个初始设置中的一种。


通过打开保存开关定义面板保存新设置。


删除用户设置。


保存新的设置并关闭 面板。


关闭面板，而不保存。


注册应用程序以运行。


显示将执行的程序。


保存新设置。


以给定名称保存新设置，并关闭面板。


关闭面板，而不保存。


指尖敲击的测试区域。


单击按钮开始或停止测试。


启用／禁用可设边界功能。


启用可设边界时的其它功能。

一直：可设边界功能一直都启用。

仅拖动时启用：仅当选择和拖动 图标或窗口时，才启用可设边界功能。


调整可设边界功能的滚动和拖动速度。


启用或禁用敲击功能。


防止输入期间敲击触摸板时，光标不必要的移动。


启用／禁用敲击和拖动锁定功能。


启用敲击和拖动锁定功能时的其它功能。设置释放拖动锁定的不同方式。

敲击以释放：再次敲击时释放。

时间延迟后释放：在一定时间延迟后，自动释放。


调整释放拖动锁定的延迟时间。


调整触摸板的灵敏度。

该功能是可选的。


将设置复位至初始设置。


启用／禁用垂直滚动功能。


启用／禁用水平滚动功能。


显示滚动速度设置面板。


将控制复位至初始设置。


调整滚动速度。


将设置复位至初始设置。


保存新设置并关闭面板。


关闭面板而不保存新设置。


启用或禁用角落轻敲功能。


通过敲击触摸板的左上角，显示要执行的功能。


通过敲击触摸板的右上角，显示要执行的功能。


通过敲击触摸板的左下角，显示要执行的功能。


通过敲击触摸板的右下角，显示要执行的功能。


显示将执行的应用程序。


将设置复位至初始设置。


将显示“实际滚轮配置”面板。


选择该复选框将把 USB 鼠标按键用于常用功能（如选择和拖动）。


在 Windows 任务栏中显示或隐藏触摸板（程序）图标。


鼠标移动距离（或触摸板上手指移动距离）与屏幕上指针移动距离之间的比率，可以通过移动滑块来调整。


启用／禁用指针加速。


调整鼠标（或触摸板）移动和指针移动（屏幕上）之间的加速效果。


将设置复位至初始设置。


选择将指定给滚动开关的功能。


显示将执行的应用程序。


显示指定的功能。


调整滚动速度。


保存新设置。


启用／禁用高分辨率缩放比例。

启用：最高动态分辨率为 300 dpi。

禁用：最高动态分辨率为 200 dpi。


可以通过水平移动滑块，调整垂直和水平滚动区域的宽度。滑块移动时，图像也随着变化以反映新的宽度。


显示触摸板的图像。


显示按钮的定制功能。


在打开新对话框时，自动将指针移动到缺省按钮。